\begin{table}%t5
\caption{\label{tab:centroids}\hb\ Line centroids at different fractional heights}
   %\centerline
 { \begin{tabular}{lrrrrrrrrrr}
    \hline  \hline
    \noalign{\smallskip}
     \multicolumn{1}{c}{Source}
     & \multicolumn{1}{c}{$c$(0/4)$^{{a}}$}
     & \multicolumn{1}{c}{$\Delta^{{a,b}}$}
     & \multicolumn{1}{c}{$c$(1/4)$^{{a}}$}
     & \multicolumn{1}{c}{$\Delta^{{a,b}}$}
     & \multicolumn{1}{c}{$c$(1/2)$^{{a}}$}
     & \multicolumn{1}{c}{$\Delta^{{a,b}}$}
     & \multicolumn{1}{c}{$c$(3/4)$^{{a}}$}
     & \multicolumn{1}{c}{$\Delta^{{a,b}}$}
     & \multicolumn{1}{c}{$c$(0.9)$^{{a}}$}
     & \multicolumn{1}{c}{$\Delta^{{a,b}}$}\\
       \multicolumn{1}{c}{(1)}
     & \multicolumn{1}{c}{(2)}
     & \multicolumn{1}{c}{(3)}
     & \multicolumn{1}{c}{(4)}
     & \multicolumn{1}{c}{(5)}  & \multicolumn{1}{c}{(6)}
      & \multicolumn{1}{c}{(7)}  & \multicolumn{1}{c}{(8)}  &
      \multicolumn{1}{c}{(9)}
      & \multicolumn{1}{c}{(10)}  & \multicolumn{1}{c}{(11)}
    \\    \hline
     \noalign{\smallskip}
HE~0035-2853 &   3100    &   1800    &   1900    &   400 &   930 &   270 &   490 &   200 &   370 &   130 \\
HE~0043-2300 &   100 &   2200    &   100 &   400 &   130 &   160 &   130 &   120 &   130 &   80  \\
HE~0058-3231 &   3500    &   2200    &   2500    &   500 &   1010    &   240 &   710 &   150 &   640 &   100 \\
HE~0105-3006 &   2900    &   2500    &   1000    &   1000    &   290 &   180 &   250 &   140 &   240 &   90  \\
HE~0109-3518 &   400 &   3000    &   0   &   300 &   40  &   140 &   40  &   110 &   40  &   70  \\
HE~0119-3325 &   800 &   3400    &   100 &   300 &   40  &   130 &   30  &   120 &   20  &   80  \\
HE~0142-4619 &   1300    &   3400    &   100 &   300 &   40  &   130 &   30  &   120 &   20  &   80  \\
HE~0203-4627 &   --300    &   2100    &   1000    &   800 &   200 &   150 &   110 &   100 &   90  &   60  \\
HE~0205-3756 &   2900    &   2200    &   2600    &   500 &   580 &   220 &   80  &   110 &   10  &   60  \\
HE~0224-3826 &   3400    &   1500    &   1100    &   400 &   650 &   200 &   400 &   180 &   300 &   120 \\
HE~0229-5603 &   1500    &   3200    &   --100    &   300 &   --110    &   150 &   -110    &   110 &   --110    &   60  \\
HE~0239-4809 &   --100    &   2000    &   200 &   600 &   --330    &   180 &   --330    &   130 &   --310    &   70  \\
HE~0248-3628 &   500 &   2200    &   --400    &   400 &   10  &   160 &   130 &   110 &   150 &   60  \\
HE~0251-5550 &   2900    &   2200    &   2900    &   600 &   90  &   200 &   --60 &   120 &   --90 &   70  \\
HE~0349-5249 &   2700    &   2000    &   2200    &   500 &   640 &   420 &   100 &   150 &   20  &   90  \\
HE~0359-3959 &   --700    &   2400    &   --800    &   400 &   --320    &   180 &   --140    &   120 &   --90 &   70  \\
HE~0435-4312 &   2700    &   3100    &   400 &   600 &   100 &   160 &   50  &   150 &   40  &   100 \\
HE~0436-3709 &   2600    &   2100    &   2100    &   600 &   570 &   240 &   310 &   180 &   240 &   120 \\
HE~0940-1050 &   3200    &   700 &   2700    &   200 &   0   &   90  &   0   &   90  &   0   &   70  \\
HE~1039-0724 &   2000    &   1600    &   1900    &   300 &   1270    &   250 &   140 &   830 &   --1380   &   160 \\
HE~1120+0154 &   2700    &   2200    &   1300    &   500 &   60  &   260 &   --260    &   190 &   --350    &   120 \\
HE~1347-2457 &   2400    &   1800    &   0   &   600 &   --390    &   270 &   --570    &   190 &   --610    &   110 \\
HE~1348+0118 &   3400    &   2200    &   300 &   400 &   70  &   110 &   30  &   100 &   30  &   70  \\
HE~1349+0007 &   3000    &   1700    &   1400    &   700 &   180 &   200 &   --10 &   170 &   --60 &   110 \\
HE~1409+0101 &   800 &   2300    &   1600    &   500 &   510 &   460 &   --700    &   210 &   --860    &   110 \\
HE~1430-0041 &   --400    &   1800    &   200 &   400 &   200 &   170 &   200 &   130 &   200 &   80  \\
HE~1505+0212 &   --800    &   1200    &   0   &   900 &   --390    &   110 &   --60 &   260 &   30  &   80  \\
HE~2147-3212 &   --1300   &   2000    &   --100    &   500 &   --70 &   210 &   --70 &   160 &   --70 &   100 \\
HE~2156-4020 &   1700    &   2200    &   1600    &   500 &   390 &   250 &   150 &   130 &   100 &   80  \\
HE~2335-3029 &   800 &   2000    &   100 &   300 &   10  &   90  &   --10 &   80  &   --10 &   60  \\
\noalign{\smallskip} \hline 
\end{tabular}}
\par
\smallskip
\par
$^{{a}}$ In units of \kms.  $^{{b}}$ 2$\sigma$ confidence level uncertainty.
\end{table}