\begin{table}%t4
\caption{\label{tab:profs}\hb\ Line profile measurements.} 
%\centerline
 {    \begin{tabular}{lllccrrrr}
    \hline  \hline
    \noalign{\smallskip}
     \multicolumn{1}{c}{Source}
     & \multicolumn{1}{c}{$FWZI^{{a}}$}
     & \multicolumn{1}{c}{$\Delta^{{a,b}}$}
     & \multicolumn{1}{c}{{\it FWHM}$^{{a}}$}
     & \multicolumn{1}{c}{$\Delta^{{a,b}}$}
     %& \multicolumn{1}{c}{$\Delta^{{\rm a,b}}$}
     & \multicolumn{1}{c}{A.I.$^{{c}}$}
     & \multicolumn{1}{c}{$\Delta^{{b}}$}
     & \multicolumn{1}{c}{Kurt.$^{{d}}$}
     & \multicolumn{1}{c}{$\Delta^{{b}}$}
     \\
\multicolumn{1}{c}{(1)}      & \multicolumn{1}{c}{(2)}         & \multicolumn{1}{c}{(3)}
     & \multicolumn{1}{c}{(4)}    & \multicolumn{1}{c}{(5)} & \multicolumn{1}{c}{(6)} & \multicolumn{1}{c}{(7)}
     & \multicolumn{1}{c}{(8)}   & \multicolumn{1}{c}{(9)} \\    \hline
     \noalign{\smallskip}
HE~0035-2853 &   23~300   &   3600    &   7400    &   500 &   0.19    &   0.07    &   0.37    &   0.04    \\
HE~0043-2300 &   25~000   &   4500    &   4600    &   300 &   --0.03   &   0.10    &   0.33    &   0.06    \\
HE~0058-3231 &   25~200   &   4400    &   5800    &   500 &   0.22    &   0.08    &   0.30    &   0.04    \\
HE~0105-3006 &   20~700   &   5000    &   5200    &   400 &   0.10    &   0.17    &   0.28    &   0.08    \\
HE~0109-3518 &   24~400   &   5900    &   4000    &   300 &   --0.01   &   0.10    &   0.33    &   0.06    \\
HE~0119-3325 &   25~300   &   6800    &   4500    &   300 &   0.03    &   0.09    &   0.41    &   0.06    \\
HE~0142-4619 &   26~900   &   4200    &   3600    &   300 &   0.24    &   0.17    &   0.26    &   0.08    \\
HE~0203-4627 &   27~800   &   5100    &   7200    &   500 &   0.12    &   0.09    &   0.32    &   0.05    \\
HE~0205-3756 &   20~700   &   4400    &   4400    &   400 &   0.41    &   0.06    &   0.16    &   0.03    \\
HE~0224-3826 &   20~800   &   2900    &   6500    &   400 &   0.10    &   0.07    &   0.40    &   0.05    \\
HE~0229-5603 &   26~500   &   6300    &   4000    &   300 &   0.03    &   0.10    &   0.31    &   0.06    \\
HE~0239-4809 &   19~700   &   3900    &   4700    &   400 &   0.19    &   0.14    &   0.27    &   0.06    \\
HE~0248-3628 &   22~200   &   4400    &   3900    &   300 &   --0.19   &   0.10    &   0.30    &   0.05    \\
HE~0251-5550 &   25~700   &   4400    &   4500    &   400 &   0.47    &   0.07    &   0.19    &   0.03    \\
HE~0349-5249 &   26~500   &   4000    &   5900    &   800 &   0.37    &   0.07    &   0.27    &   0.04    \\
HE~0359-3959 &   18~500   &   4800    &   4300    &   400 &   --0.15   &   0.09    &   0.30    &   0.05    \\
HE~0435-4312 &   25~300   &   6100    &   5500    &   300 &   0.08    &   0.14    &   0.38    &   0.08    \\
HE~0436-3709 &   26~700   &   4300    &   6600    &   500 &   0.26    &   0.09    &   0.32    &   0.05    \\
HE~0940-1050 &   15~400   &   1400    &   3500    &   200 &   0.53    &   0.04    &   0.22    &   0.02    \\
HE~1039-0724 &   22~900   &   3300    &   11~300   &   500 &   0.63    &   0.04    &   0.48    &   0.03    \\
HE~1120+0154 &   25~800   &   4300    &   6900    &   500 &   0.33    &   0.07    &   0.35    &   0.04    \\
HE~1347-2457 &   24~700   &   3600    &   6800    &   500 &   0.20    &   0.09    &   0.31    &   0.05    \\
HE~1348+0118 &   23~600   &   4400    &   3700    &   200 &   0.08    &   0.15    &   0.38    &   0.08    \\
HE~1349+0007 &   23~400   &   3500    &   6200    &   400 &   0.27    &   0.10    &   0.34    &   0.06    \\
HE~1409+0101 &   21~600   &   4600    &   8300    &   900 &   0.48    &   0.07    &   0.28    &   0.03    \\
HE~1430-0041 &   19~100   &   3600    &   4700    &   300 &   --0.05   &   0.10    &   0.33    &   0.06    \\
HE~1505+0212 &   18~400   &   2300    &   5200    &   200 &   --0.02   &   0.25    &   0.37    &   0.11    \\
HE~2147-3212 &   25~900   &   3900    &   5800    &   400 &   0.01    &   0.10    &   0.33    &   0.05    \\
HE~2156-4020 &   26~200   &   4400    &   5000    &   500 &   0.27    &   0.10    &   0.26    &   0.05    \\
HE~2335-3029 &   18~100   &   4000    &   3100    &   200 &   0.04    &   0.11    &   0.38    &   0.07    \\
\noalign{\smallskip} \hline  
\end{tabular}}
\par
\smallskip
$^{{a}}$ In units of \kms; 
$^{{b}}$ 2$\sigma$ confidence level uncertainty;
$^{{c}}$ asymmetry index defined as in Marziani et~al.  (1996);
$^{{d}}$ Kurtosis parameter as in Marziani et~al. (1996).
\end{table}