\begin{table}%t4
\par
\caption {\label{HD24712}Non-LTE and LTE equivalent widths of the \ion{Pr}{ii} and \ion{Pr}{iii}~lines calculated for the model 7250/4.3/0 with the homogeneous ([Pr/H]~=~3) and stratified element distributions compared to observations ($W_{\rm obs}$) of HD~24~712. 
%Equivalent widths (W$_{obs}$) of the \ion{Pr}{ii} and \ion{Pr}{iii} lines observed in HD~24712 and calculated using non-LTE and LTE approach for the model 7250/4.3/0 with the
%homogeneous (Cols. 6, 7, and 8) and stratified (Cols. 9, 10, and 11) element distributions.
} 
%\centerline
 {\begin{tabular}{lcrrlrrrrrrcc}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
  &  &  &  & &\multicolumn{3}{c}{[Pr/H] = 3} &\multicolumn{5}{c}{Stratified
distribution$^*$} \\
\cline{6-13}
\noalign{\smallskip}
$\lambda$, & $E_{\rm low}$, & $\log gf$ & $W_{\rm obs}$ & \Vmic, &  & &  & &  & &
\multicolumn{1}{c}{$\log \tau_{5000}^{l}$}&\multicolumn{1}{c}{$\log
\tau_{5000}^{l+c}$} \\
%\cline{4-9}
 \AA       & eV         &           & m\AA & \kms&\scriptsize{$W_{\rm LTE}$} &
\scriptsize{$W_{\rm NLTE}$} & \scriptsize{$\Delta_{\rm NLTE}$} &
\scriptsize{$W_{\rm LTE}$} & \scriptsize{$W_{\rm NLTE}$} &
\scriptsize{$\Delta_{\rm NLTE}$} & \scriptsize{NLTE} & \scriptsize{NLTE}\\
\hline\noalign{\smallskip}
 1 & 2 & \multicolumn{1}{c}{3} & \multicolumn{1}{c}{4} &\multicolumn{1}{c}{5} &
\multicolumn{1}{c}{6} &
\multicolumn{1}{c}{7} & \multicolumn{1}{c}{8} & \multicolumn{1}{c}{9} &
\multicolumn{1}{c}{10} &
\multicolumn{1}{c}{11} & 12 & 13 \\
\hline\noalign{\smallskip}
\multicolumn{13}{l}{~~\ion{Pr}{ii}} \\
5002.44 & 0.80 & --0.87$^1$ & 12 & 1.0  & 31  &  30 &  0.02 & 40 &  6 & 1.12 & --4.50 &  --0.65 \\  %-9.3
5110.76 & 1.15 &  0.32$^2$ & 30 & 1.0  & 95  &  96 & --0.02 &114 & 36 & 1.11 & --4.57 &  --1.86 \\  %-9.6
5129.54 & 0.65 & --0.13$^1$ & 26 & 1.0  & 77  &  78 & --0.03 & 94 & 32 & 1.17 & --4.68 &  --2.08 \\  %-9.6
5135.14 & 0.95 &  0.01$^3$ & 16 & 1.0  & 80  &  80 & --0.01 & 99 & 31 & 1.07 & --4.59 &  --1.47 \\  %-9.6
5292.62 & 0.65 & --0.26$^3$ & 23 & 1.0  & 84  &  84 &  0.00 &108 & 28 & 1.19 & --4.60 &  --1.64 \\  %-9.4
5322.77 & 0.48 & --0.32$^3$ & 22 & 1.0  & 99  & 100 & --0.01 &127 & 36 & 1.18 & --4.64 &  --1.44 \\  %-9.6
5681.88 & 1.16 & --0.60$^2$ & 10 & 1.0  & 34  &  33 &  0.02 & 42 &  8 & 1.02 & --4.49 &  --0.75 \\  %-9.15
6017.80 & 1.11 & --0.26$^2$ & 20 & 1.0  & 69  &  70 & --0.02 & 93 & 17 & 1.10 & --4.48 &  --1.03 \\  %-9.2
6165.94 & 0.92 & --0.20$^2$ & 17 & 1.0  & 92  &  93 & --0.02 &126 & 27 & 1.13 & --4.55 &  --1.38 \\  %-9.5
6656.83 & 1.82 &  0.08$^2$ & 14 & 1.0  & 41  &  39 &  0.03 & 53 &  9 & 1.06 & --4.47 &  --1.19 \\  %-9.2
\multicolumn{13}{l}{~~\ion{Pr}{iii}}\\
4910.82 & 0.17 & --1.95$^4$ & 37 & 1.7  & 10  &  17 & --0.29 & 22 & 48 &--0.51 & --5.20 & --2.65 \\  %-7.7
4929.12 & 0.36 & --2.07 & 23 & 1.0  &  6  &  11 & --0.27 & 12 & 32 &--0.61 & --5.17 & --2.06 \\  %-7.7
5284.69 & 0.17 & --0.77 & 92 & 1.0  & 48  &  60 & --0.36 & 68 & 83 &--0.48 & --6.31 & --5.74 \\  %-6.95
5299.99 & 0.36 & --0.72 & 94 & 1.05 & 44  &  58 & --0.36 & 65 & 81 &--0.48 & --6.24 & --5.66 \\  %-7.05
5844.41 & 1.24 & --1.01 & 48 & 1.0  & 13  &  20 & --0.24 & 21 & 48 &--0.62 & --5.45 & --4.02 \\  %-7.3
5998.97 & 0.17 & --1.87 & 63 & 1.55 & 14  &  24 & --0.29 & 33 & 61 &--0.45 & --5.47 & -3.81 \\  %-7.2
6-053.00 & 0.00 & --1.98 & 70 & 1.55 & 14  &  24 & --0.29 & 37 & 64 &--0.42 & --5.44 & --3.92 \\  %-7.1
6090.01 & 0.36 & --0.87 & 94 & 1.1  & 46  &  61 & --0.36 & 71 & 91 &--0.53 & --6.19 & --5.58 \\  %-7.1
6160.23 & 0.17 & --1.02 & 96 & 1.1  & 43  &  59 & --0.37 & 72 & 88 &--0.43 & --6.23 & --5.69 \\  %-7.0
6195.62 & 0.00 & --1.07 & 94 & 1.0  & 46  &  63 & --0.40 & 74 & 94 &--0.57 & --6.19 & --5.63 \\  %-7.0
6500.04 & 1.72 & --1.26 & 25 & 1.0  &  3  &   5 & --0.26 &  5 & 22 &--0.70 & --5.11 & --2.13 \\  %-7.35
6616.46 & 1.55 & --1.50 & 25 & 1.0  &  3  &   5 & --0.25 &  5 & 20 &--0.69 & --5.07 & --1.92 \\  %-7.45
6692.25 & 1.16 & --2.11 & 17 & 1.0  &  2  &   3 & --0.27 &  3 & 15 &--0.73 & --5.02 & --1.14 \\  %-7.2
6706.70 & 0.55 & --1.49 & 41 & 1.5  & 18  &  30 & --0.31 & 38 & 75 &--0.58 & --5.49 & --4.22 \\  %-7.75
\noalign{\smallskip}\hline
\end{tabular}}
\par
\smallskip
\par
 $ ^1$ Li et~al. (\cite{LCH});  $ ^2$ Kurucz \& Bell (\cite{Kur94b}); 
 $ ^3$ Ivarsson et~al. (\cite{ILW});  $ ^4$ this study, for all \ion{Pr}{iii} lines;
  $ ^*$ shown by a continuous curve in the top panel of Fig.~\ref{bf-layer}. 
\end{table}