\begin{table}%t7
\caption{\label{tab:data_resultsA_D}Unmarginalized, best-fit parameters for SDSS data varying~$M_{\rm max(cen)}$.}
\small%\centerline
{
\begin{tabular}{lllll}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
Sample&
A $^{a}$ &
B $^{b}$ &
C $^{c}$ &
D $^{d}$\\
\hline
faint: &&&&\\
~~~~~~~~~~log($M_{1}$)& $\rm 12.75^{+0.16}_{-0.08}$ & $\rm 12.95^{+0.19}_{-0.15}$  & $12.76^{+0.13}_{-0.10}$ & $\rm 12.75^{+0.15}_{-0.11}$ \\
\noalign{\smallskip}
~~~~~~~~~~$\alpha$        & $\rm 0.90^{+0.08}_{-0.05}$ & $\rm 1.00^{+0.12}_{-0.10}$ & $\rm 0.91^{+0.06}_{-0.06}$ & $\rm 0.90^{+0.08}_{-0.06}$ \\
\noalign{\smallskip}
~~~~~~~~~~log($M_{\rm cut}$)  & $\rm 9.50^{+1.69}_{-0.50}$& $\rm 9.01^{+2.05}_{-0.01}$& $\rm 9.94^{+1.34}_{-0.94}$& $\rm 9.34^{+1.69}_{-0.34}$ \\
\noalign{\smallskip}
\hline
%&&&&\\
bright: &&&& \\
~~~~~~~~~~log($M_{1}$) & $\rm 13.29^{+0.13}_{-0.18}$ & $\rm 13.52^{+0.14}_{-0.15}$     & $\rm 13.29^{+0.12}_{-0.21}$ & $\rm 13.31^{+0.11}_{-0.16}$ \\
\noalign{\smallskip}
~~~~~~~~~~$\alpha$       & $\rm 0.97^{+0.13}_{-0.14}$& $\rm 1.17^{+0.17}_{-0.14}$   & $\rm 0.97^{+0.11}_{-0.17}$& $\rm 1.00^{+0.10}_{-0.14}$ \\
\noalign{\smallskip}
~~~~~~~~~~log($M_{\rm cut}$)  & $\rm 11.34^{+1.06}_{-2.34} $ & $\rm 9.70^{+2.94}_{-0.70} $ & $\rm 10.71^{+1.81}_{-1.71} $ & $\rm 9.94^{+2.51}_{-0.94} $\\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
$f$                 & $\rm 0.41^{+0.58}_{-0.17} $& $\rm 0.92^{+0.89}_{-0.50} $              & $\rm 0.43^{+0.47}_{-0.20} $& $\rm 0.47^{+0.55}_{-0.23} $\\
\noalign{\smallskip}
$f_{\rm cross}$     & $\rm 0.89^{+1.20}_{-0.39}$& $\rm 0.99^{+1.87}_{-0.51}$       & $\rm 1.00^{+1.28}_{-0.49}$ & $\rm 0.88^{+1.19}_{-0.39}$\\
\hline
 \end{tabular}}
\smallskip
 Note: all masses are in $h^{-1}~M_{\odot}$.\\
$^a$ For the bright sample, $M_{\rm max(cen)}=1.13\times 10^{13} h^{-1}~M_{\odot}$.\\
$^b$ For the bright sample, $M_{\rm max(cen)}=9.45\times 10^{12} h^{-1}~M_{\odot}$.\\
$^c$ For the faint sample, $M_{\rm max(cen)}=6.33\times 10^{11} h^{-1}~M_{\odot}$.\\
$^d$ For the faint sample, $M_{\rm max(cen)}=3.92\times 10^{11} h^{-1}~M_{\odot}$. 
\end{table}