\begin{table}%T6
\caption{\label{tab:data_results}Unmarginalized, best-fit parameters for SDSS data using best-fit $M_{\rm max(cen)}$.}
\small%\centerline
{
\begin{tabular}{lll}
\hline\hline
\multicolumn{1}{c}{Parameter} &
\multicolumn{2}{c}{Best-fit with 68\% errors}\\
\multicolumn{1}{c}{}&
\multicolumn{1}{c}{all bins} &
\multicolumn{1}{c}{omitting first bin} \\
\hline 
faint: & &\\
~~~~~~~~~~log($M_{1}$) & $\rm 12.75^{+0.14}_{-0.09}$ & $\rm 12.75^{+0.17}_{-0.10}$\\
\noalign{\smallskip}
~~~~~~~~~~$\alpha$        & $\rm 0.90^{+0.07}_{-0.06}$ & $\rm 0.90^{+0.08}_{-0.06}$\\
\noalign{\smallskip}
~~~~~~~~~~log($M_{\rm cut}$)  & $\rm 9.09^{+2.16}_{-0.09}$ &$\rm 9.48^{+1.76}_{-0.48}$\\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
bright: & &\\
~~~~~~~~~~log($M_{1}$) & $\rm 13.29^{+0.12}_{-0.18}$& $\rm 13.29^{+0.13}_{-0.26}$ \\
\noalign{\smallskip}
~~~~~~~~~~$\alpha$       & $\rm 0.96^{+0.12}_{-0.13}$ &$\rm 0.99^{+0.12}_{-0.26}$\\
\noalign{\smallskip}
~~~~~~~~~~log($M_{\rm cut}$)  & $\rm 10.21^{+2.19}_{-1.21} $ &$\rm 10.996^{+1.57}_{-1.96}$\\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
$f$                 & $\rm 0.41^{+0.53}_{-0.17} $ & $\rm 0.44^{+0.51}_{-0.24}$\\
\noalign{\smallskip}
$f_{\rm cross}$     & $\rm 0.95^{+1.20}_{-0.41}$ &$\rm 0.83^{+3.18}_{-0.42}$\\
\hline
\end{tabular}}
\smallskip
 Note: masses are in $h^{-1}~M_{\odot}$.
\end{table}