\begin{table}%t2
\caption{\label{tab:popsims}HOD parameters for mock data sets.}
\small%\centerline
{
\begin{tabular}{llllll}
\hline\hline
Catalog &
$M_{\rm min}$ &
$M_{\rm max(cen)}$ &
$M_{1}$ &
$\alpha$ &
$M_{\rm cut}$ \\
\hline\noalign{\smallskip}
bright & $1.4 \times 10^{12}$ & $9.9 \times 10^{12}$ & $2.0 \times 10^{13}$ & 1.0 &  $2.0\times 10^{12}$  \\
faint & $2.5 \times 10^{11}$ & $4.9 \times 10^{11}$ & $6.7 \times 10^{12}$ & 0.9 &  $3.5 \times 10^{11}$  \\ 
\hline 
\end{tabular}}
\smallskip
 Note: all masses are in $h^{-1}~M_{\odot}$. 
\end{table}