\begin{table}%t3
%\centering
\par
\caption{\label{tabspind}Spectral indices measured for new HPM objects and comparison objects.}
\small 
\begin{tabular}{l r l r l r l r l r l r l r }% 14 columns
\hline\hline
Name  & PC3    & err   & TiO5 & err   & VOa  & err   & CaH1 & err   & CaH2 & err   & CaH3 & err   & $\zeta_{\rm TiO/CaH}$ \\
(1)                                       & (2)    & (3)   & (4)  & (5)   & (6)  & (7)   & (8)  & (9)   & (10) & (11)  & (12) & (13)  & (14) \\
\hline
SDSS J002138.86$+$002605.8   &   2.35 &  0.23 & 1.35 &  0.49 & 2.10 &  0.46 & 3.42 &  3.86 & 1.07 &  0.41 & 2.29 &  0.93 & --3.5 \\
SDSS J002800.37$+$010252.0   &   2.35 &  0.11 & 0.43 &  0.07 & 2.17 &  0.19 & 4.51 &  4.59 & 0.37 &  0.07 & 0.52 &  0.06 & 0.77 \\
SDSS J003435.32$+$004633.9   &   1.95 &  0.04 & 0.28 &  0.07 & 2.23 &  0.15 & 0.45 &  0.51 & 0.22 &  0.07 & 0.46 &  0.06 & 0.82 \\
SDSS J003550.48$+$004631.3   &   1.68 &  0.10 & 0.05 &  0.09 & 2.40 &  0.22 & 0.66 &  0.48 & 0.17 &  0.09 & 0.58 &  0.06 & 1.15 \\
SDSS J005349.11$-$011354.4   &   2.20 &  0.11 & 0.63 &  0.06 & 2.66 &  0.22 & 0.87 &  0.66 & 0.46 &  0.08 & 1.06 &  0.20 & 1.47 \\
SDSS J005636.22$-$011131.9   &   4.25 &  0.67 & 0.98 &  0.24 & 2.46 &  0.35 & 0.97 &  0.45 & 0.12 &  0.14 & 0.58 &  0.24 & 0.03 \\
SDSS J005837.48$+$004435.6   &   1.72 &  0.09 & 0.39 &  0.04 & 2.48 &  0.20 & --74. & 799.5 & 0.22 &  0.06 & 0.44 &  0.07 & 0.69 \\
SDSS J010959.91$-$010156.3   &   1.03 &  0.11 & 1.08 &  0.11 & 2.17 &  0.22 & 1.11 &  0.22 & 1.03 &  0.12 & 1.12 &  0.12 & 0.48 \\
SDSS J011014.30$+$010619.1   &   6.03 &  0.85 & 2.12 &  0.47 & 1.75 &  0.16 & 0.70 &  0.43 & 1.21 &  0.25 & 0.95 &  0.18 & 6.65 \\
SDSS J011755.09$+$005220.0   &   1.17 &  0.05 & 0.55 &  0.03 & 2.24 &  0.15 & 1.05 &  0.30 & 0.26 &  0.06 & 0.62 &  0.05 & 0.60 \\
SDSS J013415.85$+$001456.0   &   1.42 &  0.03 & 0.43 &  0.06 & 2.18 &  0.10 & 1.09 &  0.36 & 0.30 &  0.05 & 0.52 &  0.03 & 0.73 \\
SDSS J014956.27$+$001647.8   &   2.45 &  0.11 & 0.55 &  0.14 & 2.48 &  0.15 & 1.27 &  0.18 & 0.56 &  0.10 & 0.69 &  0.12 & 0.94 \\
SDSS J020508.04$+$002458.7   &   0.91 &  0.07 & 0.96 &  0.06 & 2.18 &  0.12 & 0.99 &  0.08 & 1.16 &  0.06 & 1.09 &  0.06 & --0.2 \\
SDSS J021546.76$+$010019.2   &   1.35 &  0.07 & 1.06 &  0.03 & 2.02 &  0.14 & 0.76 &  0.09 & 0.60 &  0.05 & 0.62 &  0.03 & --0.1 \\
SDSS J024958.88$+$010624.3   &   1.29 &  0.05 & 0.32 &  0.02 & 1.92 &  0.11 & 0.54 &  0.15 & 0.24 &  0.02 & 0.40 &  0.03 & 0.75 \\
SDSS J025316.06$+$005157.1   &   1.01 &  0.04 & 0.36 &  0.02 & 2.12 &  0.13 & 0.78 &  0.04 & 0.40 &  0.03 & 0.81 &  0.04 & 1.27 \\
SDSS J032129.20$+$003212.8   &   1.06 &  0.04 & 1.03 &  0.03 & 1.86 &  0.10 & 0.96 &  0.02 & 1.02 &  0.02 & 0.93 &  0.03 & 0.55 \\
SDSS J033203.57$+$003658.0   &   1.15 &  0.05 & 0.45 &  0.04 & 2.33 &  0.15 & 0.73 &  0.13 & 0.33 &  0.03 & 0.84 &  0.05 & 1.03 \\
SDSS J033456.32$+$010618.7   &   2.56 &  0.06 & 0.10 &  0.03 & 2.00 &  0.09 & 0.75 &  0.60 & 0.21 &  0.03 & 0.25 &  0.03 & 0.91 \\
SDSS J204821.28$-$004734.1   &   1.14 &  0.05 & 0.62 &  0.04 & 2.17 &  0.07 & 1.40 &  0.14 & 0.53 &  0.04 & 0.66 &  0.04 & 0.72 \\
SDSS J213151.87$-$001432.4   &   2.14 &  0.12 & 0.97 &  0.36 & 2.64 &  0.28 & --3.5 & --4.39 & 0.39 &  0.21 & 0.81 &  0.26 & 0.06 \\
SDSS J215322.18$-$004553.9   &   1.09 &  0.07 & 0.31 &  0.04 & 1.93 &  0.12 & 1.21 &  0.46 & 0.48 &  0.03 & 0.68 &  0.06 & 1.27 \\
SDSS J215351.20$+$010120.3   &   1.02 &  0.04 & 0.38 &  0.04 & 1.89 &  0.12 & 0.91 &  0.26 & 0.37 &  0.07 & 0.55 &  0.09 & 0.86 \\
SDSS J215515.49$+$005128.0   &   1.32 &  0.06 & 0.24 &  0.02 & 1.86 &  0.13 & 0.73 &  0.19 & 0.33 &  0.05 & 0.53 &  0.04 & 1.00 \\
SDSS J215817.69$+$000300.3   &   2.78 &  0.13 & 0.89 &  0.08 & 2.11 &  0.10 & 0.51 &  0.37 & 0.74 &  0.07 & 0.71 &  0.07 & 0.34 \\
SDSS J215934.25$+$005308.5   &   1.92 &  0.10 & 0.36 &  0.09 & 2.49 &  0.19 & 1.37 &  0.32 & 0.36 &  0.08 & 0.57 &  0.12 & 0.90 \\
SDSS J220952.49$+$003325.2   &   1.10 &  0.12 & 0.46 &  0.10 & 1.99 &  0.30 & 1.21 &  0.50 & 0.69 &  0.10 & 0.53 &  0.11 & 1.08 \\
SDSS J221911.35$+$010220.5   &   1.16 &  0.06 & 0.74 &  0.09 & 2.09 &  0.12 & 0.69 &  0.09 & 0.52 &  0.05 & 0.85 &  0.04 & 0.68 \\
SDSS J222939.14$+$010405.5   &   0.93 &  0.04 & 1.04 &  0.06 & 1.80 &  0.10 & 0.83 &  0.08 & 1.04 &  0.05 & 1.00 &  0.07 & 0.35 \\
SDSS J225903.29$-$004154.2   &   2.06 &  0.09 & 0.12 &  0.03 & 2.43 &  0.12 & 1.08 &  0.42 & 0.09 &  0.06 & 0.36 &  0.08 & 0.89 \\
SDSS J230722.58$-$005746.6   &   2.64 &  0.15 & 0.59 &  0.09 & 2.44 &  0.40 & 2.66 &  1.77 & 0.39 &  0.07 & 0.11 &  0.04 & 0.43 \\
SDSS J231407.82$+$004908.2   &   1.95 &  0.09 & 0.26 &  0.07 & 2.34 &  0.11 & 1.10 &  0.29 & 0.31 &  0.06 & 0.40 &  0.09 & 0.86 \\
SDSS J231914.40$+$005615.9   &   1.34 &  0.09 & 0.37 &  0.07 & 1.97 &  0.14 & 1.18 &  0.33 & 0.40 &  0.06 & 0.57 &  0.05 & 0.92 \\
SDSS J232935.99$-$011215.3   &   1.99 &  0.09 & 0.06 &  0.05 & 2.10 &  0.13 & --0.5 &  0.35 & 0.25 &  0.07 & 0.55 &  0.12 & 1.17 \\
SDSS J234841.38$-$004022.1   &   3.03 &  0.19 & 1.00 &  0.10 & 2.13 &  0.19 & 0.22 &  0.24 & 0.78 &  0.12 & 0.69 &  0.07 & 0.00 \\
SDSS J235826.48$+$003226.9   &   1.72 &  0.08 & 0.33 &  0.06 & 2.34 &  0.13 & 0.82 &  0.35 & 0.16 &  0.05 & 0.67 &  0.10 & 0.85 \\
SDSS J235835.45$-$000909.5   &   2.17 &  0.10 & 0.17 &  0.03 & 2.28 &  0.12 & 1.35 &  0.53 & 0.44 &  0.03 & 0.71 &  0.04 & 1.51 \\
SDSS J235841.98$+$000622.0   &   2.82 &  0.23 & 0.75 &  0.17 & 1.96 &  0.26 & 1.00 &  0.27 & 0.65 &  0.09 & 0.74 &  0.05 & 0.70 \\
comparison L~dwarfs in S82:\\
2MASS J00521232$+$0012172    &   4.79 &  0.55 & 1.86 &  0.21 & 1.78 &  0.15 & 1.33 &  0.33 & 1.25 &  0.22 & 1.19 &  0.20 & 3.22 \\
SDSSp J005406.55$-$003101.8  &   2.66 &  0.07 & 0.96 &  0.04 & 2.15 &  0.09 & 0.72 &  0.08 & 0.54 &  0.04 & 0.68 &  0.06 & 0.09 \\
2MASSI J0104075$-$005328     &   5.65 &  0.44 & 0.85 &  0.07 & 1.66 &  0.11 & 0.99 &  0.20 & 0.61 &  0.05 & 0.53 &  0.04 & 0.27 \\
SDSSp J010752.33$+$004156.1  &   7.30 &  0.72 & 1.00 &  0.05 & 2.09 &  0.19 & 2.29 &  2.48 & 1.03 &  0.08 & 0.92 &  0.06 & 0.03 \\
SDSSp J023617.93$+$004855.0  &  10.41 &  0.61 & 1.21 &  0.08 & 2.14 &  0.18 & 0.71 &  0.22 & 0.94 &  0.05 & 0.96 &  0.05 & 10.4 \\
SDSS J214046.55$+$011259.7   &   4.02 &  0.31 & 1.11 &  0.06 & 1.85 &  0.14 & 0.84 &  0.25 & 0.84 &  0.06 & 0.70 &  0.05 & --0.4 \\
comparison cool subdwarfs:\\
SDSS J125637.12$-$022452.4     &   3.60 &  0.12 & 0.27 &  0.01 & 1.82 &  0.07 & 0.32 &  0.05 & 0.15 &  0.01 & 0.19 &  0.02 & 0.71 \\
LSR 1610$-$0040              &   1.60 &  0.02 & 0.37 &  0.02 & 2.09 &  0.01 & 0.75 &  0.04 & 0.29 &  0.01 & 0.52 &  0.02 & 0.80 \\
SSSPM J1013$-$1356           &   1.69 &  0.02 & 0.36 &  0.02 & 2.08 &  0.02 & 0.37 &  0.03 & 0.12 &  0.01 & 0.22 &  0.01 & 0.63 \\
LEHPM 2--59                   &   1.34 &  0.02 & 0.84 &  0.05 & 2.11 &  0.03 & 0.37 &  0.02 & 0.20 &  0.01 & 0.29 &  0.01 & 0.17 \\
comparison CWD:\\
SDSSp J133739.40$+$000142.8  &   0.71 &  0.04 & 0.93 &  0.03 & 1.92 &  0.08 & 1.00 &  0.03 & 1.16 &  0.03 & 1.04 &  0.02 & --0.3 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}