\begin{table}%t1
%
\par
\caption {\label {tabstars}Adopted model and NLTE barium abundance for our sample of stars. 
}
%\centerline
 {\begin{tabular}{l l r r c r r r r r r}
\hline\hline
\noalign{\smallskip}
~ & Star & $T_{\rm eff}$, (K)& log $g$& $v_{\rm t},\rm  (km~ s^{-1})$ &  [Fe/H] & $\rm \epsilon (Ba)_{LTE}$&
$\rm \epsilon (Ba)_{\rm NLTE}$&$\rm [Ba/H]_{\rm NLTE}$& $\rm [Ba/Fe]_{\rm NLTE}$& Rem\\
%star & $\rm T_{eff},$(K)& log g& $\rm v_{t}, (km s^{-1})$ & [Fe/H] & $\rm \epsilon (Ba)_{LTE}$& 
%$\rm \epsilon (Ba)_{NLTE}$& [Ba/H]_{NLTE}& [Ba/Fe]_{NLTE}& Rem\\
\hline
& Turnoff stars\\
\hline
   & BS 17570-063  & 6240&  4.8&  0.5&  --2.92&  --1.05&  --0.83&  --3.00&  --0.08&  1\\
   & CS 22948-093  & 6360&  4.3&  1.2&  --3.30&  --0.90&  --0.83&  --3.00&  +0.30&  1\\
   & CS 22966-011  & 6200&  4.8&  1.1&  --3.10&  --0.95&  --0.73&  --2.90&  +0.20&  1\\
   & CS 29506-007  & 6270&  4.0&  1.7&  --2.91&  --0.55&  --0.23&  --2.40&  +0.51&  1\\
   & CS 29506-090  & 6300&  4.3&  1.4&  --2.83&  --1.00&  --0.63&  --2.80&  +0.03&  1\\
   & CS 30301-024  & 6330&  4.0&  1.6&  --2.75&  --0.85&  --0.53&  --2.70&  +0.05&  1\\
\hline
& Giants\\
\hline
1  & HD 2796       & 4950&  1.5&  2.1&  --2.47&  --0.48&  --0.46&  --2.63&  --0.12&  3, m\\
2  & HD 122~563     & 4600&  1.1&  2.0&  --2.82&  --1.59&  --1.45&  --3.62&  --0.80&  3, m\\
3  & HD 186~478     & 4700&  1.3&  2.0&  --2.59&  --0.50&  --0.45&  --2.62&  --0.03&  3, m\\
4  & BD +17:3248   & 5250&  1.4&  1.5&  --2.07&  +0.75&  +0.48&  --1.69&  +0.38&  3, m\\
5  & BD --18:5550   & 4750&  1.4&  1.8&  --3.06&  --1.67&  --1.45&  --3.62&  --0.56&  3   \\
6  & CD --38:245    & 4800&  1.5&  2.2&  --4.19&  --2.82&  --2.50&  --4.67&  --0.48&  1, m\\
7  & BS 16467-062  & 5200&  2.5&  1.6&  --3.77&  $<$$-2.76$&  $<$$-2.35$&  $<$$-4.52$&  $<$$-0.75$&   \\
8  & BS 16477-003  & 4900&  1.7&  1.8&  --3.36&  --1.68&  --1.40&  --3.57&  --0.21&  2   \\
9  & BS 17569-049  & 4700&  1.2&  1.9&  --2.88&  --0.55&  --0.50&  --2.67&  +0.21&  3, m\\
10 & CS 22169-035  & 4700&  1.2&  2.2&  --3.04&  --2.10&  --1.95&  --4.12&  --1.08&  2, m\\
11 & CS 22172-002  & 4800&  1.3&  2.2&  --3.86&  --2.90&  --2.60&  --4.77&  --0.91&  1,  \\
12 & CS 22186-025  & 4900&  1.5&  2.0&  --3.00&  --0.85&  --0.72&  --2.89&  +0.11&  3, m\\
13 & CS 22189-009  & 4900&  1.7&  1.9&  --3.49&  --2.65&  --2.40&  --4.57&  --1.08&  1,  \\
14 & CS 22873-055  & 4550&  0.7&  2.2&  --2.99&  --1.31&  --1.15&  --3.32&  --0.33&  3, m\\
15 & CS 22873-166  & 4550&  0.9&  2.1&  --2.97&  --1.54&  --1.32&  --3.49&  --0.52&  3, m\\
16 & CS 22878-101  & 4800&  1.3&  2.0&  --3.25&  --1.70&  --1.35&  --3.52&  --0.27&  2, m\\
17 & CS 22885-096  & 5050&  2.6&  1.8&  --3.78&  --2.75&  --2.50&  --4.67&  --0.89&  1   \\
18 & CS 22891-209  & 4700&  1.0&  2.1&  --3.29&  --1.71&  --1.43&  --3.60&  --0.31&  3, m\\
19 & CS 22892-052* & 4850&  1.6&  1.9&  --3.03&  +0.11&  --0.03&  --2.20&  +0.83&  3   \\
20 & CS 22896-154  & 5250&  2.7&  1.2&  --2.69&  -0.05&  --0.13&  --2.30&  +0.39&  3   \\
21 & CS 22897-008  & 4900&  1.7&  2.0&  --3.41&  -2.28&  --2.15&  --4.32&  -0.91&  1   \\
22 & CS 22948-066  & 5100&  1.8&  2.0&  --3.14&  -1.95&  --1.75&  --3.92&  --0.78&  1, m\\
23 & CS 22949-037* & 4900&  1.5&  1.8&  --3.97&  -2.42&  --2.25&  --4.42&  --0.45&  1, m\\
24 & CS 22952-015  & 4800&  1.3&  2.1&  --3.43&  -2.63&  --2.35&  --4.52&  --1.09&  1, m\\
25 & CS 22953-003  & 5100&  2.3&  1.7&  --2.84&  --0.22&  --0.23&  --2.40&  +0.44&  3   \\
26 & CS 22956-050  & 4900&  1.7&  1.8&  --3.33&  --1.98&  --1.73&  --3.90&  --0.57&  1   \\
27 & CS 22966-057  & 5300&  2.2&  1.4&  --2.62&  --0.73&  --0.73&  --2.90&  --0.28&  2   \\
28 & CS 22968-014  & 4850&  1.7&  1.9&  --3.56&  $<$$-3.20$&  $<$$-2.80$&  $<$$-4.97$&  $<$$-1.41$&    \\
29 & CS 29491-053  & 4700&  1.3&  2.0&  --3.04&  --1.80&  --1.52&  --3.69&  --0.65&  3, m\\
30 & CS 29495-041  & 4800&  1.5&  1.8&  --2.82&  --1.34&  --1.06&  --3.23&  --0.41&  3   \\
31 & CS 29502-042  & 5100&  2.5&  1.5&  --3.19&  --2.75&  --2.40&  --4.57&  --1.38&  1   \\
32 & CS 29516-024  & 4650&  1.2&  1.7&  --3.06&  --1.83&  --1.45&  --3.62&  --0.56&  3   \\
33 & CS 29518-051  & 5200&  2.6&  1.4&  --2.69&  --1.01&  --0.60&  --2.77&  --0.08&  3, m\\
34 & CS 30325-094  & 4950&  2.0&  1.5&  --3.30&  $<$$-3.05$&  $<$$-2.85$&  $<$$-5.02$&  $<$$-1.72$&    \\
35 & CS 31082-001  & 4825&  1.5&  1.8&  --2.91&  +0.39&  +0.05&  --2.12&  +0.79&  3   \\
\hline   
\end{tabular}}
\par
\smallskip
An asterisk after the name of the star means that the star is carbon-rich. In the last column is given the number of Ba lines used for the computation; the letter m indicates that the giant has been found ``mixed'' (see text).
\end{table}