\begin{table}%t2
\caption{\label{tab2}Half mass radius for each of the components for the initial and final models of our simulations.}
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{@{}ccccc}
\hline
\hline
 Model &&   $r_{\rm e,halo}$ &  $r_{\rm e,disc}$ & $r_{\rm e,bulge}$ \\
\hline
TID1&  $i$& 0.834 & 0.610 & 0.073\\
    &  $f$& 0.629& 0.403 & 0.075\\
%\hline
TID2&  $i$& 1.050 & 0.592 & 0.071\\
    &  $f$& 0.681& 0.389 & 0.110\\
%\hline
TID3&  $i$& 1.920 & 0.639 & 0.096\\
    &  $f$& 0.528& 0.380 & 0.200\\
%\hline
TID4&  $i$& 1.920 & 0.639 & 0.096\\
    &  $f$& 0.526& 0.365 & 0.199\\
%\hline
TID5&  $i$& 0.629 & 0.731 &  --\\
    &  $f$& 0.548& 0.427 &  --\\
%\hline
TID6&  $i$& 0.629 & 0.731 &  --\\
    &  $f$& 0.542& 0.344 &  --\\
%\hline
TID7&  $i$& 0.629 & 0.731 &  --\\
    &  $f$& 0.521& 0.373 &  --\\
%\hline
TID8&  $i$& 0.629 & 0.731 &  --\\
    &  $f$& 0.548& 0.412 &  --\\
%\hline
GST1&  $i$& 0.826 & 0.608 & 0.067\\
    &  $f$& 0.583 & 0.378 & 0.104\\
%\hline
GST2&  $i$& 1.070 & 0.611 & 0.115\\
    &  $f$& 0.612& 0.374 & 0.130\\
\hline   
\end{tabular}
\end{table}