\begin{table}%T1
\caption{\label{tab1}Input number of particles and mass fraction of each component of the different models. Particle number is given in K-particles~($\times 10^3$).}
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{@{}ccccccc}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
 Model & \# &  \#$_{\rm halo}$  &   $\#_{\rm disc}$  &   $\#_{\rm bulge}$  &   $\frac{M_{\rm lum}}{M_{\rm total}}$ &  $\frac{M_{\rm bulge}}{M_{\rm disc}}$\\
\noalign{\smallskip}\hline
TID1&  370 & 300 & 60 & 10 &1/8 & 1/12\\
TID2&  540 & 275 & 175& 90 &1/7.5 & 1/5\\
TID3&  540 & 275 & 175& 90 &1/5 & 1/2\\
TID4&  540 & 275 & 175& 90 &1/5 & 1/2\\
TID5&  400 & 310 &  90& -- &1/6 & --\\
TID6&  400 & 310 &  90& -- &1/6 & --\\
TID7&  400 & 310 &  90& -- &1/6 & --\\
TID8&  400 & 310 &  90& -- &1/6 & --\\
\hline
GST1&  370 & 300 & 60 & 10 &1/8 & 1/12\\
GST2&  540 & 275 & 175& 90 &1/7.5 & 1/5\\
\hline   
\end{tabular} 
\end{table}