\begin{table}%t1
\caption{\label{paratable}Model parameters.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{r l }
\hline \hline
Parameters & Referrence  values \\
 \hline
& \\[-8pt]
$\epsilon^{\rm {III}}_{\rm SN}$& 0.05 \\[1mm]
$\epsilon^{\rm {II}}_{\rm SN}$& 0.02 \\[1mm]
$f^{\rm {III}}_{\rm esc}$& 0.8\\[1mm]
$f^{\rm {II}}_{\rm esc}$& 0.1\\[1mm]
$f^{\rm {III}}_{*}$& 0.07\\[1mm]
$f^{\rm {II}}_{*}$& 0.3\\
& \\[-8pt]
\hline
\end{tabular}
\end{table}