\begin{table}%t6
%\centering
\par
\caption{\label{tab:spec15479}Spectral parameters obtained from the fits to the XRT spectra of IGR~J15479$-$4529.}
\begin{tabular}{ccccc}
\hline \hline
Pointing & {\it kT}$_{bb}$ & $\Gamma$ & \chisq & Flux\\
\#       & (keV) &  & (d.o.f.)& (\ergcms)\\
\hline
2        & $\rm 0.12_{-0.02}^{+0.03}$ &  $\rm 0.9_{-0.15}^{+0.06}$ &  1.0 (59) & 
$\rm 2.1_{-0.2}^{+0.2} \times10^{-11}$\\ 
4        & $\rm 0.12_{-0.01}^{+0.01}$ &  $\rm 0.89_{-0.09}^{+0.1}$ &  1.0 (93) & 
$\rm 2.8_{-0.2}^{+0.2} \times10^{-11}$\\ 
5        & $\rm 0.11_{-0.01}^{+0.01}$ &  $\rm 0.9_{-0.1}^{+0.1}$ &  1.1 (58) & 
$\rm 3.3_{-0.3}^{+0.3} \times10^{-11}$\\ 
6        & $\rm 0.13_{-0.01}^{+0.02}$ &  $\rm 0.8_{-0.2}^{+0.2}$ &  0.8 (43) & 
$\rm 3.4_{-0.5}^{+0.4} \times10^{-11}$\\ 
\hline
\end{tabular}
\end{table}