\begin{table}%f3
%\centering
\par
\caption{\label{tab:ircounterparts}List of newly identified infrared counterparts in the 2MASS and 2MASX catalogues.}
\small \begin{tabular}{llcccc} 
\hline\hline             
Name & Counterpart &\multicolumn{3}{c}{Magnitudes} & Offset from the\\
(IGR)  &  & $J$ & $H$ & $K_{\rm s}$  & XRT position (\arcsec)\\ 
\hline
J03184$-$0014 & 2MASS J03181753$-$0017502 & & & $15.2\pm0.1$ & 2.4\\
J03532$-$6829 & 2MASX J03525755$-$6831167 &$13.22\pm0.04$& $12.50\pm0.05$ & 12.07$\pm0.08$ & 1.5  \\
J05346$-$5759 & 2MASS J05345057$-$5801406 &  $14.77\pm0.04$ & $14.34\pm0.05$&$14.11\pm0.06$&1.4  \\
J09025$-$6814 & 2MASX J09023946$-$6813365 &  $10.24\pm0.01$ & $9.50\pm0.01$ & $9.19\pm0.02$& 2.1  \\
J13000+2529   & 2MASS J12595533+2528101   &  $10.39\pm0.02$ & $9.80\pm0.03$& $9.68\pm0.02$& 4.7  \\
J15161$-$3827 \#1 & 2MASX J15155970$-$3825468 & $12.55\pm0.03$ & $11.83\pm0.03$ & $11.34\pm0.06$ & 4.9  \\
\#3 & 2MASS J15161246$-$3831041 & $10.45\pm0.02$ & $10.21\pm0.02$ & $10.13\pm0.02$ & 3.5  \\
J15479$-$4529 & 2MASS J15481459$-$4528399& $13.22\pm0.03$& $12.75\pm0.03$ &  $12.53\pm0.03$ & 1.2 \\
J17353$-$3539 & 2MASS J17352361$-$3540128 & $10.23\pm0.02$& $9.03\pm0.02$& $8.63\pm0.03$  & 1.6 \\
J17476$-$2253 & 2MASS J17472972$-$2252448 &  & & $13.00\pm0.07$ & 4.2\\ 
J20286+2544 \#1 & 2MASX J20283506+2544001 & $11.31\pm0.02$ & $10.39\pm0.02$ & $9.93\pm0.03$ & 2.3 \\
\#2 & 2MASX J20282884+2543241 & $10.05\pm0.01$ & $9.23\pm0.01$  & $8.87\pm0.01$  & 2.6 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}