\begin{table}%t2
%%\centering

\par
\caption {\label{tab:profile}Radial profiles obtained by fitting the EPIC data with a {\it gdem} model. The emission measure~$Y$ was corrected for chip gaps and excluded point sources.}
\begin{footnotesize}
\begin{tabular}{lccccccc}
\hline
\hline
 & 0--0.5\arcmin & 0.5--1.0\arcmin & 1.0--2.0\arcmin & 2.0--3.0\arcmin & 3.0--4.0\arcmin & 4.0--6.0\arcmin & 6.0--8.0\arcmin \\
\hline\\[-3mm]
$Y$ ($10^{66}$ cm$^{-3}$)      	& $5.15\pm0.03$ & $5.82\pm0.03$ & $7.25\pm0.03$ & $5.56\pm0.03$ & $3.66\pm0.02$ & $3.74\pm0.03$ & $1.89\pm0.02$ \\
$kT$ (keV)            	& $3.17\pm0.02$ & $3.44\pm0.02$ & $3.41\pm0.02$ & $3.57\pm0.03$ & $3.82\pm0.04$ & $3.60\pm0.04$ & $3.46\pm0.08$ \\ 
$\sigma_{{\rm T}}$ (log~$T$) 	& $0.218\pm0.008$&$0.215\pm0.011$&$0.246\pm0.009$&$0.258\pm0.013$&$0.23\pm0.02$ & $0.23\pm0.02$ & $0.08\pm0.08$ \\
O/Fe             	& $0.80\pm0.09$ & $0.77\pm0.11$ & $0.85\pm0.13$ & $0.74\pm0.16$ & $0.59\pm0.24$ & $<$$0.31$       & $-$ \\ 
Si/Fe             	& $0.60\pm0.06$ & $0.67\pm0.06$ & $0.64\pm0.08$ & $0.81\pm0.13$ & $0.52\pm0.18$ & $0.63\pm0.16$ &  $0.80\pm0.33$ \\ 
S/Fe              	& $0.65\pm0.07$ & $0.56\pm0.08$ & $0.51\pm0.10$ & $0.74\pm0.16$ & $0.38\pm0.21$ & $0.53\pm0.22$ &  $<$$0.80$ \\ 
Ar/Fe             	& $0.85\pm0.18$ & $0.54\pm0.23$ & $0.62\pm0.26$ & $<$$0.57$       & $<$$0.69$       & $<$$0.63$       & $<$$0.65$ \\ 
Ca/Fe             	& $1.02\pm0.24$ & $1.50\pm0.27$ & $1.82\pm0.31$ & $1.52\pm0.49$ & $1.55\pm0.70$ & $<$$0.68$       & $ <$$0.72 $ \\ 
Fe                	&$0.550\pm0.012$&$0.483\pm0.013$&$0.392\pm0.010$&$0.308\pm0.012$&$0.287\pm0.016$&$0.323\pm0.018$& $0.29\pm0.07$ \\
$\chi^{2}$/d.o.f	&  1388/1222  &  1211/1107  &  1196/1067  &  1025/1029   &   972/996  &   1063/1117  & 1071/917 \\ 
\hline
\end{tabular}
\end{footnotesize}
\end{table}