\begin{table}%t1
\par
\caption{Multi-wavelength properties of \src. 
\label{table:1}}
%%\centerline

 {\tiny\begin{tabular}{c c c c c c c c c c}
\hline\hline
\rule[-1.5mm]{0pt}{4ex}IAU Name& RA Dec& EPIC cts$^{a}$ & $f_{\rm 2{-}10~keV}$ & $L_{\rm 2{-}10~keV}$ &\fxo& $r'^{b}$ & $i'^{c}$ &
$J^{d}$ & $K^{d}$  \\
\rule[-1.5mm]{0pt}{3ex} &[h:m:s][d:m:s]& &$[10^{-13}$ \cgs] & [$10^{46}$~erg~s$^{-1}$] & &[mag] & [mag]& [mag]&[mag]\\
\hline
\rule[-1.7mm]{0pt}{4ex}
2XMM J123204+215255 & 12:32:04.91+21:52:55.4 & 2234 & $\rm 8.8^{+0.7}_{-2.6}$ & 1.6 & $>$278 ($>$3300)$^*$& $>$22.5& $>$25.2 &
$>$22.2 & 19.9 \\
\hline
\end{tabular}}
\par
\smallskip
$^a$ Total pn+MOS1+MOS2 counts. 
$^b$ SDSS ($AB$). 
$^c$ NOT ($AB$). 
$^d$ UKIRT-WFCAM ($AB$). 
$^*$ Expected value derived from $i$-band limit, see text.
\end{table}