\begin{table}%T3
\caption{\label{EnergyBands}Energy bands used in 2XMM processing.}
\small
%\centering
\par
\begin{tabular}{crl}
\hline \hline
Band   & Energy band & Notes \\
number & (keV)       &       \\  
\hline       
1      & 0.2--0.5  &       \\
2      & 0.5--1.0  &       \\
3      & 1.0--2.0  &       \\
4      & 2.0--4.5  &       \\
\smallskip 
5      & 4.5--12.0 &       \\
6      & 0.5--2.0 & ``soft band'' \\
7      & 2.0--12.0 & ``hard band'' \\
8      & 0.2--12.0 & ``total band'' \\
9      & 0.5--4.5 & ``XID band'' \\
\hline
\end{tabular} 
\end{table}