\begin{table}%t6
\caption{\label{tab6}A comparison between Yaron et~al. (\cite{Yaro05}) grids  and \mbox{observations}.}
\par
%\centering
\small
 {
\begin{tabular}{lccccc}
\hline  \hline
Param.  &  Model A&       Model-B &   Model-C &  Model-D  &  Obs.\\
\hline    
$M_1$  &    1.36         &   1.33   &      1.30   &     1.40   &     
1.35 $\pm$ 0.05\\
$\dot{M}$ &  3.0 $\times$ 10$^{-8}$       &  5.0 $\times$ 10$^{-8}$& 7.0 $\times$ 10$^{-8}$
&1.0 $\times$ 10$^{-8}$ & 2.4 $\pm$ 0.6 $\times$ 10$^{-8}$\\
$M_{\rm ign}$ &   6.6 $\times$ 10$^{-7}$ & 1.03 $\times$ 10$^{-6}$ & 1.40 $\times$ 10$^{-6}$&  2.0 $\times$ 10$^{-7}$  &  $\sim$5.3 $\times$ 10$^{-7}$ \\
$M_{\rm ej}$ &   6.4 $\times$ 10$^{-7}$       &   0.93 $\times$ 10$^{-6}$ & 1.30 $\times$ 10$^{-6}$ &  
2.0 $\times$ 10$^{-7}$   &         (see Sect. 10.2)\\
$\tau$ &     20        &    20.6  &           19.8 & 20.2 &      22\\
Ampl. &        7.6         &  6.9  &            6.6 &           8.4
&  
8.0\\
$v_{\rm exp,max}$ & --1500         &   --720  &           --572 &       
--1760  &  
--2000\\
$t_{\rm 3,vis}$ &    12        &      32   &           45   &        
$\sim$6 &  90\\
\hline
\end{tabular}}
\end{table}