\begin{table}%t3
%\centering
\par
\caption{Bands used in the fitting.\label{t:bands}}
\begin{tabular}{ccccccccccccccccc}
\hline\hline
Redshift & NUV &  $u*$ & $B$ & $g^{\prime}$ & $V$ & $r^{\prime}$ & $R$ & $i^{\prime}$ & I & $z^{\prime}$ & $J$ & $K$ & 3.6~$\mu$m & 4.5~$\mu$m &  5.8~$\mu$m & 8.0~$\mu$m \\
\hline
0.1 & x & -- & -- & -- & x & x & x & x & x & x & x & x & x & -- & -- & -- \\
%    NUV              V   r   i   z   R   I   J   Ks  3.6
0.2 & x & -- & -- & -- & x & x & x & x & x & x & x & x & x & -- & -- & -- \\ 
%    NUV              V   r   i   z   R   I   J   Ks  3.6 
0.3 & x & x & -- & -- & -- & x & x & x & x & x & x & x & x & -- & -- & -- \\
%    NUV  u               r   i   z   R   I   J   Ks  3.6 
0.4 & x & x & -- & -- & -- & x & x & x & x & x & x & x & x & x & -- & -- \\
%    NUV  u               r   i   z   R   I   J   Ks  3.6 4.5
0.5 & x & x & x & -- & - & -- & -- & x & x & x & x & x & x & x & -- & -- \\
%    NUV  u   B                   i   I   z   J   Ks  3.6 4.5 
0.6 & x & x & x & -- & -- & -- & -- & x & x & x & x & x & x & x & -- & -- \\
%    NUV  u   B                   i   I   z   J   Ks  3.6 4.5
0.7 & x & x & x & x & -- & - & -- & x & x & x & x & x & x & x & x & -- \\
%    NUV  u   B   g               i   I   z   J   Ks  3.6 4.5 5.8
0.8 & x & x & x & x & x & -- & -- & -- & - & x & x & x & x & x & x & -- \\
%    NUV  u   B   g   V                   z   J   Ks  3.6 4.5 5.8 
0.9 & x & x & x & x & x & -- & -- & -- & - & x & x & x & x & x & x & -- \\ 
%    NUV  u   B   g   V                   z   J   Ks  3.6 4.5 5.8
1.0 & x & x & x & x & x & -- & -- & -- & - & x & x & x & x & x & x & -- \\
%    NUV  u   B   g   V                   z   J   Ks  3.6 4.5 5.8 
1.1 & x & x & x & x & x & x & -- & -- & -- & -- & x & x & x & x & x & -- \\
%    NUV  u   B   g   V   r                   J   Ks  3.6 4.5 5.8
1.2 & x & x & x & x & x & x & x & -- & -- & -- & x & x & x & x & x & -- \\
%    NUV  u   B   g   V   r   R               J   Ks  3.6 4.5 5.8
\hline
\end{tabular}
\end{table}