\begin{table}%t6
\caption{\corotp\ parameters.}\label{BD_ID}
%\centering
\small
\begin{tabular}{lr }
\hline
\hline
Mass (\MJ)& 21.66 $\pm$ 1.0 \\
Radius   (\RJ)  &  1.01 $\pm$ 0.07 \\ 
density  (\gc)  &   26.4  $\pm $5.6   \\
\logg\       &   4.72 $\pm$ 0.07 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}