\begin{table}%t2
\caption{Transit parameters derived from the \corot\ light curve \mbox{analyses}.}\label{TransitParam}
\small%\begin{center}
 {
\begin{tabular}{lll}
\hline
\hline
    & \multicolumn{2}{c}{Best fit}  \\
    & \multicolumn{2}{c}{all parameters free}   \\
   parameter      & value   &  uncertainty   \\
\hline
Period (day)  &  4.25680 & $\pm$0.000005      \\
$T_0$ (day) &  2~454~283.1383 & $\pm$0.0003        \\
$\chi^2$       &   1.020 &     \\
$\theta_1$   &   0.0185  &  $\pm$1.6 $\times$ 10$^{-4} $  \\ 
$k = R_p/R_\star$ &   0.0663  & $\pm$9.0 $\times$ 10$^{-4}$   \\ 
$i$ (deg) &   85.9  & $\pm$0.8   \\
$u_{+}$ &  0.56   &  $\pm$0.05   \\
$u_{-}$ &  $-$0.10  &   $\pm$0.07 \\ 
\mr\ &   0.71  &  $\pm$0.04  \\
$a/R_\star$  &   7.8  &  $\pm$0.4    \\
$b~(R_\star)$$^{{(a)}}$  &   0.55  &  $\pm$0.08     \\
\hline
\end{tabular}}
\parbox{6cm}{
$^{(a)}$ Impact parameter.}
%\end{center}
\par
\end{table}