\begin{table}%t4
%\centering
\par
\caption{\label{densities}$f/i$ ratios (in photon units) and coronal densities for EQ~Peg~A and~B from total {\it Chandra} MEG~spectra.}
\begin{tabular}{rrrrrr}
\hline\hline
&&\multicolumn{2}{c}{EQ Peg A}	& \multicolumn{2}{c}{EQ Peg B}\\
ion& log $T$	& $f/i$		& log $n_{\rm e}$	& $f/i$ 	& log $n_{\rm e}$\\
\hline
\ion{O}{vii} 	&6.3	&1.69~$\pm$~0.60	&10.62$^{+0.29}_{-0.27}$&2.81~$\pm$~0.87	&$< $$10.98$\\
\ion{Ne}{ix} 	&6.6	&2.38~$\pm$~0.32	&11.40$^{+0.18}_{-0.22}$&3.53~$\pm$~1.33	&$< $$11.51$\\
%		&	&2.63$\pm$0.68	&11.24$^{+0.40}_{-1.02}$&	
\ion{Mg}{xi} 	&6.8	&1.01~$\pm$~0.35	&12.99$^{+0.27}_{-0.23}$&1.68~$\pm$~1.04	&$< $$13.28$\\
%		&	&1.10$\pm$0.39	&12.92$^{+0.29}_{-0.26}$&			&	
\ion{Si}{xiii} 	&6.95	&3.28~$\pm$~0.62	&$<$$ 11.17$		&5.08~$\pm$~3.64	&$< $$13.52$\\
%		&	&4.74$\pm$3.08	&---			&	
\hline
\end{tabular}
\end{table}