\begin{table}%t3
%
\par
%\centering
\par
\caption{\label{counts_quiet}Measured line counts and photon fluxes in the {\it Chandra} MEG spectra of the quiescent state of EQ~Peg~A.} 
\begin{tabular}{rrrr}
\hline\hline\\[-4mm]
\noalign{\smallskip}
$\lambda$ [ \AA\ ] & Ion 	&Counts		& Fluxes	 \\
\hline
4.73     &\ion{S}{xvi}		&8.6~$\pm$~4.1      &0.25~$\pm$~0.12 \\
5.04     &\ion{S}{xv}		&22.6~$\pm$~5.8     &0.70~$\pm$~0.18 \\
6.18     &\ion{Si}{xiv}		&143.7~$\pm$~13.2   &1.54~$\pm$~0.14 \\
6.65     &\ion{Si}{xiii}	&317.7~$\pm$~19.1   &2.87~$\pm$~0.17  \\
6.69     &\ion{Si}{xiii}	&57.0~$\pm$~10.1    &0.52~$\pm$~0.09  \\
6.74     &\ion{Si}{xiii}	&193.6~$\pm$~15.6   &1.60~$\pm$~0.13 \\
8.42     &\ion{Mg}{xii}		&175.4~$\pm$~15.3   &1.51~$\pm$~0.13\\	
9.17     &\ion{Mg}{xi}		&98.7~$\pm$~11.8    &1.54~$\pm$~0.18 \\
9.23     &\ion{Mg}{xi}		&27.5~$\pm$~8.1     &0.44~$\pm$~0.13 \\
9.31     &\ion{Mg}{xi}		&31.9~$\pm$~8.4     &0.54~$\pm$~0.14 \\
10.24    &\ion{Ne}{x}		&155.6~$\pm$~14.0   &2.49~$\pm$~0.22 \\	
11.17    &\ion{Fe}{xxiv}	&20.6~$\pm$~7.6     &0.44~$\pm$~0.16 \\ 
11.55    &\ion{Ne}{ix}		&90.3~$\pm$~11.5    &2.02~$\pm$~0.26 \\
11.74    &\ion{Fe}{xxiii}	&45.9~$\pm$~9.0     &1.12~$\pm$~0.22 \\ 	
11.78    &\ion{Fe}{xxii}	&42.4~$\pm$~9.0     &1.11~$\pm$~0.24\\	
12.13    &\ion{Ne}{x}		&813.8~$\pm$~28.5   &23.75~$\pm$~0.83 \\
13.45    &\ion{Ne}{ix}		&293.4~$\pm$~17.1   &13.67~$\pm$~0.80 \\	
13.55    &\ion{Ne}{ix}		&61.1~$\pm$~7.8      &2.76~$\pm$~0.35 \\ 	
13.69    &\ion{Ne}{ix}		&169.1~$\pm$~13.0   &8.69~$\pm$~0.67\\	
14.21    &\ion{Fe}{xviii}	&82.7~$\pm$~10.6    &5.53~$\pm$~0.71 \\	
15.01    &\ion{Fe}{xvii}	&266.3~$\pm$~16.9   &16.45~$\pm$~1.05 \\	
15.26    &\ion{Fe}{xvii}	&92.8~$\pm$~10.7    &7.39~$\pm$~0.77\\	
16.01    &\ion{O}{viii}		&184.8~$\pm$~14.0   &13.69~$\pm$~1.05\\	
16.78    &\ion{Fe}{xvii}	&114.3~$\pm$~11.0   &10.80~$\pm$~1.04 \\	
17.05    &\ion{Fe}{xvii}	&139.9~$\pm$~12.6   &14.73~$\pm$~1.33 \\
17.10    &\ion{Fe}{xvii}	&137.2~$\pm$~12.4   &14.70~$\pm$~1.33 \\
18.63    &\ion{O}{vii}		&30.3~$\pm$~5.6      &4.55~$\pm$~0.87\\	
18.97    &\ion{O}{viii}		&414.0~$\pm$~20.5   &72.49~$\pm$~3.60\\	
21.60    &\ion{O}{vii}		&64.5~$\pm$~8.3      &23.76~$\pm$~3.06\\	
21.81    &\ion{O}{vii}		&14.0~$\pm$~4.0      &5.91~$\pm$~1.69  \\
22.10    &\ion{O}{vii}		&24.0~$\pm$~5.1      &11.62~$\pm$~2.47\\	
24.79    &\ion{N}{vii}		&15.0~$\pm$~4.3      &6.47~$\pm$~1.85  \\
\hline                                                       
\end{tabular}
\end{table}