\begin{table}%t7
\caption{H$\alpha$ luminosities and ionized gas masses.}\label{tab:gasmasses}
\small%\centerline
 {
\begin{tabular}{lccccc}
\hline \hline
Source & $F_{{\rm H}\alpha}$ & $F_{{\rm H}\alpha}^{\rm corr}$ &  ${\cal L}$(H$\alpha$) &
${\cal L}$(H$\alpha$)$^{\rm corr}$ & $\log~({M}_{{\rm H}\alpha})$ \\
 (1)  & (2)         & (3)            & (4) & (5) & (6) \\
\hline
0406-244  & --14.1 & --13.4 & 44.5 & 45.2 & 10.6\\
0828+193  & --14.2 & --13.4 & 44.4 & 45.3 & 10.7\\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
Column (1) -- source ID. Column (2) -- measured integrated H$\alpha$~flux in erg~s$^{-1}$~cm$^{-2}$. Column (3) -- extinction corrected H$\alpha$~flux in erg~s$^{-1}$~cm$^{-2}$.  Column (4) -- integrated measured H$\alpha$~luminosity in erg~s$^{-1}$. Column~(5)~-- integrated extinction corrected H$\alpha$~luminosity in erg~s$^{-1}$. Column~(6)~-- ionized gas mass estimate.
\end{table}