\begin{table}%t4
\caption{Emission lines in TXS0828+193.}\label{tab:emlines0828}
\small%\centerline
 {
\begin{tabular}{lccccc}
\hline \hline
Line & $\lambda_0$ & $\lambda_{\rm obs}$ & $z$ & {\it FWHM} & Flux \\
 (1)  & (2)         & (3)            & (4)& (5) &  (6) \\
\hline
H$\beta$  & 4861& 1.73883 $\pm$ 0.00039& 2.57710 $\pm$ 0.0008& 1448 $\pm$ 112& 0.6 $\pm$ 0.0540902\\
$[$OIII$]$& 4959& 1.77422 $\pm$ 0.00036& 2.57778 $\pm$ 0.0007& 1239 $\pm$ 76& 2.1 $\pm$ 0.132873\\
$[$OIII$]$& 5007& 1.79112 $\pm$ 0.00036& 2.57723 $\pm$ 0.0007& 1185 $\pm$ 71& 5.9 $\pm$ 0.357164\\
\hline
$[$OI$]$          & 6300     & 2.2547 $\pm$ 0.0006  & 2.57821 $\pm$ 0.0009&1320 $\pm$ 132&0.5 $\pm$ 0.1\\ 
H$\alpha+[$NII$]$ & 6563, 6583& 2.34705 $\pm$ 0.00047& 2.57619 $\pm$ 0.0007&1176 $\pm$ 47&5.1 $\pm$ 0.3\\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
Column (1) -- line. Column (2) -- rest-frame wavelength in \AA. Column (3) -- observed wavelength in \AA. Column (4) -- redshift. Column (5) -- rest-frame {\it FWHM}, corrected for instrumental resolution in km~s$^{-1}$. Column (6) -- line flux in units of 10$^{-15}$~erg~s$^{-1}$~cm$^{-2}$. For H$\alpha$, [NII]$\lambda\lambda$6548, 6583 and $[$NII$]\lambda\lambda$6716, 6731 we give the values for the blended lines, respectively.
\end{table}