\begin{table}%t3
%\centering
\par
\caption{Results of point source detection on the present data challenge.}\label{tab:ps}
\small 
\par
\begin{tabular}{cccccccccc}
\hline \hline
Channel & 30~GHz & 44~GHz&70~GHz& 100~GHz&143~GHz& 217~GHz& 353~GHz& 545~GHz& 857~GHz \\
\hline
MF: flux limit [mJy] (5\% cont.) & 420 & 430 & 360 & 220 & 130 &100 & 190 & 890 & 2490 \\ 
 Detections & 655 & 591 & 623 & 1103 & 2264 & 2597 & 1994 & 1200 & 1132 \\
 \hline
MHW2: flux limit [mJy] (5\% cont.) & 395 & 450 & 380 & 250 & 140 & 120 & 230 & 430 & 2160 \\
Detections & 762 & 621 & 599 & 1065 & 2072 & 2203 & 1650  & 1832 & 1259 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}