\begin{table}%t4
      \caption{Key results from plasma/neutral models.}
         \label{resfull}
         %\centering
\par
         \begin{tabular}{lrrrrrc}
            \hline
            \noalign{\smallskip}
            Result         & BM & Hee & Flo &  Mue & Sch & mean\\
            \hline \hline
            upwind TS [AU] & 87 & 85 & 90  & 94  & 96  & $90.4\pm 4.6$\\
            upwind HP [AU] & 130 &126 & 132  & 130  & 138  & $131.2\pm 4.4$ \\
            upwind BS [AU] & 245 & 274 & 260  & 236  & 209  & $245\pm 25$\\
            downwind TS    & 177 & 166 & 190  & 214  & 192  & $188\pm 18$\\
            BS compression ratio & 1.2 & 1.2 & 1.4  & 1.7  & 2.3  & $1.6 \pm 0.5$\\
            peak $n_{\rm H}$ [cm$^{-3}$] & 0.27 & 0.27 &  0.30  & 0.43  & 0.46 & $0.346\pm 0.092$\\
            $n_{\rm H}$ at TS [cm$^{-3}$] & 0.134 & 0.125 &  0.109  & 0.094  & 0.126 & $0.118\pm 0.016$\\ 
            filtration $f$ & 0.74 & 0.69 &  0.61  & 0.52  & 0.70 & $0.65\pm 0.08$\\
            $v_{\rm H}$ at TS [km s$^{-1}$]  & 20.7 & 20.8 & 23.4 & 21.3  & 19.2 & $21.1\pm 1.5$\\
            $T_{\rm H}$ at TS [K]  & 26800 & 30900 & 15500 & 21000  & 12000 & $21200\pm 7800$ \\
            \hline
         \end{tabular}
   \end{table}