\begin{table}%t7
%\centering
\par
\caption{The colours and $S/N$ ratio for the detected peaks in each of the
tilted histograms for the non-confirmed candidates.}\label{tab:nonconf_color}
\small \begin{tabular}{rlrrrr}
\hline\hline
ID & Field & $(V-I)_1$ & $(S/N)_1$& $(V-I)_2$ & $(S/N)_2$ \\
\hline
1  & EISJ0044-2950A & 2.550 & 1.9 & 1.725 & 1.6\\
2  & EISJ0045-2944  & 1.050 & 1.4 & 2.625 & 1.4\\
4  & EISJ0048-2928  & 1.350 & 1.5 & 1.275 & 1.6\\
8  & EISJ2236-4014  & 1.800 & 1.4 & 1.725 & 1.5\\
13 & EISJ2241-4006  & 2.100 & 2.2 & 1.125 & 1.7\\
15 & EISJ2243-4010A & 2.100 & 1.9 & 2.025 & 2.2\\
18 & EISJ2243-4010B & 1.500 & 1.9 & 1.575 & 2.6\\
20 & EISJ2244-4008  & 2.250 & 0.8 & 1.575 & 0.6\\ 
22 & EISJ2246-4012B & 1.800 & 1.3 & 1.875 & 1.1\\
23 & EISJ2248-4015  & 1.500 & 1.9 & 1.575 & 2.6\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}