\begin{table}%t1
\caption{\tr\ X-ray source catalog (see the electronic version for the
complete table).}\label{AEphot}
\small%\centerline
 {
\begin{tabular}{lllllllllllccclllll}
\hline \hline 
%&&&&&&&&&&&&&&&&&& \\[-8pt]
\multicolumn{1}{l}{$N_{x}$} &
\multicolumn{1}{l}{NAME} &
\multicolumn{1}{l}{RA} &
\multicolumn{1}{l}{Dec} &
\multicolumn{1}{l}{Error} &
\multicolumn{1}{l}{$\theta$} &
\multicolumn{1}{l}{Sig.} &
\multicolumn{1}{l}{Area} &
\multicolumn{1}{l}{PSF} &
\multicolumn{1}{l}{Cts} &
\multicolumn{3}{c}{Count Rates ($\times$10$^{-3}$ cnt~s$^{-1}$)} &
\multicolumn{3}{c}{Quantiles} &
\multicolumn{1}{l}{$\overline E_{x}$} &
\multicolumn{1}{l}{Var.}&
\multicolumn{1}{l}{flag.} \\
\cline{11-13}
\multicolumn{1}{l}{\#} &
\multicolumn{1}{l}{CXO~J+} &
\multicolumn{1}{l}{[h:m:s]} &
\multicolumn{1}{l}{[d:m:s]} &
\multicolumn{1}{l}{($''$)} &
\multicolumn{1}{l}{($^\prime$)} &
\multicolumn{1}{l}{($\sigma$)} &
\multicolumn{1}{l}{(px.)} &
\multicolumn{1}{l}{(\%)} &
\multicolumn{1}{l}{(ph.)}&
\multicolumn{1}{l}{Tot.}&
\multicolumn{1}{c}{Soft}&
\multicolumn{1}{c}{Hard}&
\multicolumn{1}{l}{$Q_{\rm 25}$}&
\multicolumn{1}{c}{$Q_{\rm 50}$}&
\multicolumn{1}{c}{$Q_{\rm 75}$}&
\multicolumn{1}{l}{(keV)}&
\multicolumn{1}{l}{log~($P_{\rm ks}$)}&
\multicolumn{1}{l}{id}\\
\hline
   1  &  104338.73-593832.7  &  10:43:38.74  &  --59:38:32.74  &   0.57  &  10.24  &    4.62  &    1757  &  0.90  &     30  &    0.392  &    0.311  &    0.081  &  0.12  &  0.10  &  $--$ &  1.28  &  --0.38  &  --1	\\
   2  &  104341.39-594538.8  &  10:43:41.39  &  --59:45:38.81  &   0.53  &   8.56  &    6.03  &    1024  &  0.90  &     36  &    0.458  &    0.372  &    0.086  &  0.08  &  0.10  &  0.58  &  1.22  &  --0.16  &  --1	 \\
   3  &  104341.41-594224.5  &  10:43:41.41  &  --59:42:24.52  &   0.28  &   8.52  &   16.38  &     964  &  0.91  &    208  &    2.626  &    1.533  &    1.093  &  0.13  &  0.17  &  0.37  &  1.74  &  --0.39  &  --2	 \\
   4  &  104341.48-594102.2  &  10:43:41.49  &  --59:41: 2.26  &   0.43  &   8.86  &    6.15  &     997  &  0.90  &     55  &    0.704  &    0.448  &    0.256  &  0.07  &  0.10  &  0.38  &  1.25  &  --1.31  &  --2	 \\
   5  &  104343.14-594409.0  &  10:43:43.15  &  --59:44: 9.02  &   0.46  &   8.17  &    5.88  &     726  &  0.90  &     28  &    0.361  &    0.052  &    0.309  &  0.23  &  0.24  &  $--$  &  2.31  &  --0.39  &  --1	 \\
   6  &  104343.98-594655.9  &  10:43:43.99  &  --59:46:55.93  &   0.43  &   8.60  &    4.83  &     843  &  0.90  &     41  &    0.532  &    0.483  &    0.049  &  0.11  &  0.09  &  0.55  &  1.19  &  --0.76  &  --4	 \\
   7  &  104344.11-594817.9  &  10:43:44.11  &  --59:48:17.95  &   0.46  &   9.16  &    5.29  &    1042  &  0.90  &     47  &    0.602  &    0.550  &    0.052  &  0.08  &  0.07  &  0.56  &  1.01  &  --1.05  &  --1	 \\
   8  &  104345.36-593948.7  &  10:43:45.37  &  --59:39:48.78  &   0.36  &   8.89  &    7.30  &     731  &  0.89  &     54  &    0.699  &    0.498  &    0.201  &  0.11  &  0.10  &  0.31  &  1.25  &  --0.34  &  --2	 \\
   9  &  104345.37-593847.5  &  10:43:45.37  &  --59:38:47.54  &   0.40  &   9.40  &    5.83  &     970  &  0.91  &     45  &    0.580  &    0.227  &    0.353  &  0.14  &  0.11  &  0.49  &  1.36  &  --2.29  &  --1	 \\
  10  &  104345.44-594158.9  &  10:43:45.44  &  --59:41:58.95  &   0.44  &   8.11  &    5.31  &     564  &  0.90  &     25  &    0.321  &    0.150  &    0.171  &  0.14  &  0.15  &  0.43  &  1.63  &  --0.11  &  --1	 \\
  11  &  104346.39-594929.8  &  10:43:46.39  &  --59:49:29.82  &   0.37  &   9.55  &    4.72  &     474  &  0.74  &     41  &    0.634  &    0.550  &    0.084  &  0.11  &  0.10  &  0.35  &  1.22  &  --0.74  &  --1	 \\
  12  &  104348.15-594924.4  &  10:43:48.15  &  --59:49:24.41  &   0.29  &   9.32  &   12.27  &     927  &  0.91  &    132  &    1.677  &    1.276  &    0.402  &  0.12  &  0.10  &  0.35  &  1.28  &  --1.24  &  --2	 \\
  13  &  104349.40-594456.3  &  10:43:49.41  &  --59:44:56.36  &   0.28  &   7.45  &   13.68  &     418  &  0.90  &     89  &    1.138  &    1.118  &    0.020  &  0.06  &  0.06  &  0.56  &  0.98  &  --0.96  &  --3	 \\
  14  &  104350.13-594552.6  &  10:43:50.14  &  --59:45:52.69  &   0.47  &   7.54  &    5.11  &     427  &  0.90  &     15  &    0.203  &    0.248  &    0.044  &  0.08  &  0.07  &  $--$  &  1.01  &  --0.36  &  --1	 \\
  15  &  104350.71-593744.4  &  10:43:50.71  &  --59:37:44.45  &   0.42  &   9.49  &    5.21  &     905  &  0.89  &     41  &    0.539  &    0.414  &    0.125  &  0.12  &  0.11  &  0.47  &  1.33  &  --0.78  &  --4	 \\
  16  &  104350.89-595031.2  &  10:43:50.90  &  --59:50:31.25  &   0.39  &   9.76  &    5.26  &    1073  &  0.90  &     23  &    0.302  &    0.164  &    0.138  &  0.16  &  0.09  &  0.68  &  1.15  &  --2.67  &  --4	 \\
  17  &  104351.09-594024.6  &  10:43:51.10  &  --59:40:24.67  &   0.38  &   7.97  &    5.42  &     479  &  0.89  &     28  &    0.361  &    0.239  &    0.122  &  0.11  &  0.09  &  0.36  &  1.20  &  --0.31  &  --1	 \\
  18  &  104351.64-594525.1  &  10:43:51.64  &  --59:45:25.10  &   0.40  &   7.25  &    7.05  &     376  &  0.90  &     31  &    0.400  &    0.253  &    0.147  &  0.14  &  0.16  &  0.39  &  1.72  &  --3.15  &  --2	 \\
  19  &  104351.87-594035.6  &  10:43:51.88  &  --59:40:35.60  &   0.43  &   7.81  &    5.87  &     443  &  0.89  &      7  &    0.102  &    0.102  &    0.001  &  0.13  &  0.09  &  $--$  &  1.21  &  --0.34  &  --2	 \\
  20  &  104352.13-594802.0  &  10:43:52.13  &  --59:48: 2.00  &   0.40  &   8.15  &    5.23  &     528  &  0.90  &     30  &    0.388  &    0.239  &    0.149  &  0.12  &  0.09  &  0.37  &  1.16  &  --0.46  &  --4	 \\
  21  &  104352.25-594157.6  &  10:43:52.25  &  --59:41:57.68  &   0.39  &   7.28  &    5.31  &     357  &  0.89  &     25  &    0.325  &    0.301  &    0.023  &  0.07  &  0.08  &  0.93  &  1.07  &  --0.16  &  --4	 \\
  22  &  104352.48-593920.9  &  10:43:52.48  &  --59:39:20.96  &   0.23  &   8.35  &   19.14  &     592  &  0.90  &    176  &    2.250  &    1.401  &    0.849  &  0.13  &  0.16  &  0.39  &  1.70  &  --0.50  &  --2	 \\
  23  &  104354.13-594145.2  &  10:43:54.14  &  --59:41:45.24  &   0.37  &   7.11  &    4.81  &     357  &  0.90  &     25  &    0.325  &    0.101  &    0.224  &  0.09  &  0.15  &  0.38  &  1.63  &  --0.17  &  --1	 \\
  24  &  104354.20-593805.2  &  10:43:54.21  &  --59:38: 5.24  &   0.41  &   8.93  &    5.21  &     737  &  0.89  &     22  &    0.290  &    0.196  &    0.094  &  0.15  &  0.12  &  0.72  &  1.43  &  --0.52  &  --1	 \\
  25  &  104355.11-593624.2  &  10:43:55.11  &  --59:36:24.23  &   0.30  &  10.04  &   13.22  &    1205  &  0.90  &    177  &    2.246  &    1.378  &    0.869  &  0.13  &  0.15  &  0.37  &  1.59  &  --4.00  &  --2	 \\
  26  &  104355.14-594750.4  &  10:43:55.14  &  --59:47:50.42  &   0.35  &   7.72  &    7.89  &     451  &  0.90  &     44  &    0.567  &    0.470  &    0.097  &  0.07  &  0.08  &  0.50  &  1.07  &  --1.07  &  --3	 \\
  27  &  104355.47-594253.5  &  10:43:55.48  &  --59:42:53.59  &   0.29  &   6.69  &   13.04  &     278  &  0.89  &     51  &    0.664  &    0.357  &    0.306  &  0.14  &  0.17  &  0.53  &  1.74  &  --3.51  &  --2	 \\
  28  &  104355.56-594923.0  &  10:43:55.57  &  --59:49:23.07  &   0.30  &   8.57  &    8.43  &     629  &  0.90  &     77  &    0.989  &    0.807  &    0.182  &  0.09  &  0.08  &  0.35  &  1.13  &  --0.50  &  --2	 \\
  29  &  104356.25-594936.4  &  10:43:56.25  &  --59:49:36.48  &   0.33  &   8.65  &    5.36  &     648  &  0.89  &     36  &    0.471  &    0.335  &    0.136  &  0.14  &  0.09  &  0.39  &  1.21  &  --0.41  &  --1	 \\
  30  &  104356.82-594236.0  &  10:43:56.82  &  --59:42:36.03  &   0.46  &   6.57  &    4.90  &     257  &  0.89  &     12  &    0.158  &    0.139  &    0.019  &  0.12  &  0.12  &  $--$  &  1.41  &  --0.41  &  --1	 \\
\hline						\end{tabular}}						\medskip		   
Notes: column labeled with $\theta$ refers to the off-axis angle measured in arcmin from the aim point of the observation. {\it Sig.} is the significance of the source in number of sigma over background. Flag~Id~= $-$1: sources detected only in the 0.9$-$8.0~keV band. flag~Id~= $-$2 and $-$3 correspond to sources detected in both bands, but Sig$_{\rm 0.9-8.0}$~$>$ Sig$_{\rm 0.5-8.0}$ and Sig$_{\rm 0.9-8.0}$~$<$ Sig$_{\rm 0.5-8.0}$, respectively. Flag~Id~= $-$4 refers to sources detected only in the 0.5$-$8.0~keV band.
\end{table}