\begin{table}%t2
\caption{3C~84 dynamic range.\label{3C84DR}}
%\centerline
 {\begin{tabular}{lrrrrr} 
\hline\hline
 Image &  Peak       & Near rms & Far rms & Near DR & Far DR \\
       &  Jy         & Jy       & Jy      &         &  \\
\hline
Center$^1$    & 24.6 & 0.0020 & 0.00122 & 12~289 & 20~145 \\
Half$^2$      & 12.0 & 0.0024 & 0.00121 &  5029 &  9933 \\
Half/auto$^3$ & 11.6 & 0.0010 & 0.00055 & 11~745 & 21~163 \\
\hline
\end{tabular}}
\par
\smallskip
Notes:
$^1$ 3C~84 observed at pointing center;\\
$^2$ 3C~84 observed at half power;\\
$^3$ 3C~84 observed at half power using autoCenter.
\end{table}