\begin{table}%t9
\caption{The influence of changes in $T_{\rm eff}$, $\log g$, and microturbulence  on
the derived average LTE abundances, $\log \epsilon(N)$, of HD~49434.}
\label{abundanceonline}
%\centering
\small
\begin{tabular}{l|cc|cc|cc|cc|cc|cc|cc} 
\hline
\hline
$T_{\rm eff}$ (K)      & \multicolumn{2}{c|}{7300}       & \multicolumn{2}{c|}{7700}       & \multicolumn{2}{c|}{6900}      & \multicolumn{2}{c|}{7300}      &  \multicolumn{2}{c|}{7300} & \multicolumn{2}{c|}{7300} & \multicolumn{2}{c}{7300}
\\
$\log g$ (dex)              & \multicolumn{2}{c|}{4.20}       & \multicolumn{2}{c|}{4.20}       & \multicolumn{2}{c|}{4.20}      & \multicolumn{2}{c|}{4.10}      &  \multicolumn{2}{c|}{4.30} & \multicolumn{2}{c|}{4.20}  & \multicolumn{2}{c}{4.20} 
\\
$\xi$  (km~s$^{-1}$) &  \multicolumn{2}{c|}{2}         &  \multicolumn{2}{c|}{2}         &  \multicolumn{2}{c|}{2}        &  \multicolumn{2}{c|}{2}        &   \multicolumn{2}{c|}{2}
&  \multicolumn{2}{c|}{1} &  \multicolumn{2}{c}{3}\\
\vsini & \multicolumn{2}{c|}{$89 \pm 3$} & \multicolumn{2}{c|}{$89 \pm 3$} & \multicolumn{2}{c|}{$90 \pm 3$}& \multicolumn{2}{c|}{$89 \pm 3$}& \multicolumn{2}{c|}{$89
\pm 3$} & \multicolumn{2}{c|}{$89 \pm 3$} & \multicolumn{2}{c}{$89 \pm 3$}\\
\hline
C   &8.70 &  0.14   & 8.79  &  0.11  & 8.79  & 0.17  & 8.69 &  0.15  & 8.73  & 0.15  & 8.48 & 0.52 & 8.68 & 0.22 \\
O   &8.86  &   \ldots     & 8.65  &   \ldots    & 9.11  &  \ldots    & 8.83 &   \ldots    & 8.89  & \ldots  & 8.84 & \ldots & 8.85 & \ldots  \\
Na  &6.02 &   \ldots     & 6.21  &   \ldots    & 5.84  &  \ldots    & 6.05 &   \ldots    & 5.97  &\ldots  & 6.35 & \ldots & 5.76 & \ldots \\
Mg  &7.67 &  0.09    &8.02  &  0.08  & 7.26  & 0.06  & 7.75 &  0.06  & 7.63  & 0.09 & 7.95 & 0.34 & 7.62 & 0.38 \\
Si  &7.52 &  0.47   & 7.58  &  0.37  & 7.25  & 0.42  & 7.55 &  0.27  & 7.53  & 0.28 & 7.37 & 0.62 & 7.46 & 0.45\\
S   &7.31 &   \ldots     & 7.53  &   \ldots    & 7.74  &  \ldots    & 7.30 &   \ldots    & 7.33  & \ldots  & 7.16 & \ldots & 7.21 & \ldots \\
Ca  &6.60 &  0.16   & 6.70  &  0.14  & 6.38  & 0.13  & 6.62 &  0.07  & 6.65  & 0.10 & 6.77 & 0.57 & 6.48 & 0.16 \\
Sc  &3.52 &  0.28   & 3.60  &  0.17  & 3.53  & 0.24  & 3.45 &  0.20  & 3.53  & 0.21 & 4.18 & 0.89 & 3.35 & 0.26\\
Ti  &5.10 &  0.22   & 5.21  &  0.21  & 4.83  & 0.25  & 4.97 &  0.21  & 5.03  & 0.23 & 4.85 & 0.82 & 4.94 & 0.22 \\
V   &4.25 &  0.30   & 4.65  &   \ldots    & 4.45  &  \ldots    & 4.53 &   \ldots    & 4.56  & \ldots & 4.38 & \ldots & 4.18 & \ldots  \\
Cr  &5.87 &  0.23   & 6.05  &  0.18  & 5.72  & 0.19  & 5.89 &  0.24  & 5.90  & 0.27 & 5.87 & 0.51 & 5.79 & 0.22 \\
Mn  &5.37 &  0.35   & 5.68  &  0.18  & 5.07  & 0.40  & 5.44 &  0.18  & 5.44  & 0.19 & 5.32 & 0.96 & 5.41 & 0.39\\
Fe  &7.50 &  0.12   & 7.70  &  0.10  & 7.29  & 0.11  & 7.49 &  0.11  & 7.49  & 0.11 & 7.40 & 0.38 & 7.39 & 0.10\\
Co  &5.34 &   \ldots     & 5.53  &   \ldots    &  \ldots    &  \ldots    & 5.33 &   \ldots    & 5.35  & \ldots  & 4.65 & \ldots & 5.36 & \ldots \\
Ni  &6.23 &  0.16   & 6.49  &  0.16  & 6.13  & 0.15  & 6.30 &  0.17  & 6.30  & 0.17 & 6.25 & 0.37 & 6.24 & 0.24\\
Cu  &4.03 &   \ldots     & 4.12  &   \ldots    & 3.79  &  \ldots    & 4.03 &   \ldots    & 4.03  & \ldots  & 3.91 & 0.11 & 4.07 & 0.08  \\
Y   &2.51 &  0.18   & 2.68  &  0.17  & 2.32  & 0.25  & 2.49 &  0.18  & 2.54  & 0.19 & 2.03 & 0.31 & 2.43 & 0.38\\
Zr  &2.74 &  0.15   & 2.98  &   \ldots    & 2.79  &  \ldots    & 2.53 &   \ldots    & 2.84  & \ldots & 2.78 & 2.30 & 0.71 & \ldots \\
Ba  &3.24 &  0.06   & 3.47  &   \ldots    & 2.89  &  \ldots    & 3.21 &  0.02  & 3.21  & 0.02 & 3.81 & 0.07 & 2.58 & 0.10\\
La  &1.17 &   \ldots     & 1.56  &   \ldots    & 0.93  &  \ldots    & 1.16 &   \ldots    & 1.17  & \ldots  & 0.89 & \ldots & \ldots & \ldots \\
Ce  &2.13 &   \ldots     & 2.30  &   \ldots    & 1.84  &  \ldots    & 2.07 &   \ldots    & 2.20  & \ldots  & 2.08 & \ldots & 1.73 & \ldots \\
Nd  &1.18 &   \ldots     & \ldots     &   \ldots    &  \ldots    &  \ldots    & 1.13 &   \ldots    & 1.27  & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots&\ldots   \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}