\begin{table}%t2
\caption{Best-fit model parameters.}\label{tab_res}
\par
\begin{tabular}{cccccc}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
Model & $\chi^2_{\rm min}$ & $i$ ($^{\circ}$)& PA ($^{\circ}$)&
$R_c$ (AU)& $R_l$ (AU)\\[1.5mm]
\hline\noalign{\smallskip}
Uniform Brightness & 0.8 & $\rm 85_{-15}^{+5}$& $\rm 129_{-9}^{+10}$& $\rm 0.43_{-0.15}^{+0.10}$& $\rm 0.36_{-0.07}^{+0.06}$\\\noalign{\smallskip}
Narrow Ring & 0.8 & $\rm 82_{-15}^{+8}$& $\rm 126_{-5}^{+15}$&
$\rm 0.24_{-0.03}^{+0.06}$ & $\rm 0.15_{-0.04}^{0.07}$\\ 
\hline
\end{tabular}
\end{table}