\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption {$A_{\gamma}$ and $V_{\gamma}$ for all
 spectral lines of all stars. \label{Tab_AgVg}}
\begin{tabular}{lcccccccc}
\hline \hline \noalign{\smallskip}
\par
Line (\AA)                   &         \multicolumn{2}{c}{R TrA}    &  \multicolumn{2}{c}{S Cru}    &  \multicolumn{2}{c}{Y Sgr}       &   \multicolumn{2}{c}{$\beta$~Dor}    \\
                             &  $A_{\gamma}$[\%] & $V_{\gamma}$[\kms]     &  $A_{\gamma}$[\%]&   $V_{\gamma}$[\kms]       &   $A_{\gamma}$[\%]&   $V_{\gamma}$[\kms]           &     $A_{\gamma}$[\%]&   $V_{\gamma}$[\kms]            \\
    \hline
\ion{Fe}{i}     4683.560    &$      0.40    _{\pm   3.01    }$&$    0.02    _{\pm   0.53    }$&$    3.12    _{\pm   2.41    }$&$    -0.68   _{\pm   0.56    }$&$    -4.49   _{\pm   2.58    }$&$    0.61    _{\pm   0.43    }$&$    -0.44   _{\pm   0.43    }$&$    -0.21   _{\pm   0.21    }$\\
\ion{Fe}{i}     4896.439    &$      -2.58   _{\pm   7.39    }$&$    0.84    _{\pm   0.55    }$&$    -4.80   _{\pm   5.76    }$&$    0.80    _{\pm   0.58    }$&$    0.82    _{\pm   4.23    }$&$    1.58    _{\pm   0.46    }$&$    -0.90   _{\pm   0.84    }$&$    0.70    _{\pm   0.23    }$\\
\ion{Fe}{i}     5054.643    &$      13.95   _{\pm   5.75    }$&$    -1.11   _{\pm   0.60    }$&$    6.55    _{\pm   4.30    }$&$    -0.86   _{\pm   0.61    }$&$    8.99    _{\pm   4.81    }$&$    0.11    _{\pm   0.47    }$&$    4.07    _{\pm   0.80    }$&$    -0.56   _{\pm   0.20    }$\\
\ion{Ni}{i}     5082.339    &$      11.19   _{\pm   1.95    }$&$    -1.17   _{\pm   0.66    }$&$    7.60    _{\pm   1.74    }$&$    -1.12   _{\pm   0.61    }$&$    8.12    _{\pm   1.77    }$&$    -0.80   _{\pm   0.49    }$&$    6.77    _{\pm   0.43    }$&$    -0.83   _{\pm   0.19    }$\\
\ion{Fe}{i}     5367.467    &$      3.81    _{\pm   0.55    }$&$    -1.04   _{\pm   0.78    }$&$    6.31    _{\pm   0.58    }$&$    -1.02   _{\pm   0.78    }$&$    1.68    _{\pm   0.49    }$&$    -0.74   _{\pm   0.65    }$&$    3.82    _{\pm   0.16    }$&$    -0.81   _{\pm   0.27    }$\\
\ion{Fe}{i}     5373.709    &$      1.78    _{\pm   1.73    }$&$    -0.50   _{\pm   0.73    }$&$    3.63    _{\pm   1.64    }$&$    -0.69   _{\pm   0.70    }$&$    -3.02   _{\pm   1.54    }$&$    0.17    _{\pm   0.66    }$&$    3.74    _{\pm   0.38    }$&$    -0.68   _{\pm   0.25    }$\\
\ion{Fe}{i}     5383.369    &$      4.66    _{\pm   0.44    }$&$    -1.25   _{\pm   0.84    }$&$    7.61    _{\pm   0.46    }$&$    -1.42   _{\pm   0.88    }$&$    3.90    _{\pm   0.39    }$&$    -1.16   _{\pm   0.66    }$&$    6.65    _{\pm   0.14    }$&$    -1.03   _{\pm   0.28    }$\\
\ion{Ti}{ii}        5418.751    &$      5.75    _{\pm   0.72    }$&$    -0.35   _{\pm   0.79    }$&$    5.75    _{\pm   0.65    }$&$    0.02    _{\pm   0.71    }$&$    5.59    _{\pm   0.61    }$&$    -0.24   _{\pm   0.59    }$&$    4.85    _{\pm   0.18    }$&$    0.13    _{\pm   0.25    }$\\
\ion{Fe}{i}     5576.089    &$      2.39    _{\pm   0.70    }$&$    -0.61   _{\pm   0.74    }$&$    4.67    _{\pm   0.68    }$&$    -0.94   _{\pm   0.84    }$&$    0.77    _{\pm   0.61    }$&$    -0.77   _{\pm   0.61    }$&$    3.45    _{\pm   0.16    }$&$    -0.89   _{\pm   0.30    }$\\
\ion{Fe}{i}     5862.353    &$      1.96    _{\pm   1.02    }$&$    0.09    _{\pm   0.84    }$&$    -0.18   _{\pm   1.11    }$&$    0.12    _{\pm   0.85    }$&$    -1.25   _{\pm   0.96    }$&$    0.01    _{\pm   0.66    }$&$    1.20    _{\pm   0.25    }$&$    -0.04   _{\pm   0.34    }$\\
\ion{Fe}{i}     6024.058    &$      5.70    _{\pm   0.77    }$&$    -1.11   _{\pm   0.89    }$&$    6.98    _{\pm   0.77    }$&$    -1.42   _{\pm   0.90    }$&$    4.58    _{\pm   0.67    }$&$    -1.26   _{\pm   0.71    }$&$    7.58    _{\pm   0.21    }$&$    -1.45   _{\pm   0.25    }$\\
\ion{Fe}{i}     6027.051    &$      4.68    _{\pm   1.59    }$&$    -0.52   _{\pm   0.78    }$&$    6.59    _{\pm   1.49    }$&$    -0.99   _{\pm   0.81    }$&$    3.71    _{\pm   1.31    }$&$    -0.56   _{\pm   0.61    }$&$    5.38    _{\pm   0.33    }$&$    -1.00   _{\pm   0.27    }$\\
\ion{Fe}{i}     6056.005    &$      3.02    _{\pm   1.53    }$&$    -0.07   _{\pm   0.82    }$&$    0.60    _{\pm   1.53    }$&$    -0.22   _{\pm   0.80    }$&$    2.33    _{\pm   1.40    }$&$    -0.44   _{\pm   0.65    }$&$    -0.43   _{\pm   0.35    }$&$    -0.38   _{\pm   0.30    }$\\
\ion{Si}{i}     6155.134    &$      -0.70   _{\pm   1.82    }$&$    0.31    _{\pm   0.61    }$&$    1.30    _{\pm   1.67    }$&$    -0.16   _{\pm   0.63    }$&$    -1.01   _{\pm   2.12    }$&$    0.29    _{\pm   0.47    }$&$    2.85    _{\pm   0.38    }$&$    -0.53   _{\pm   0.22    }$\\
\ion{Fe}{i}     6252.555    &$      5.19    _{\pm   0.68    }$&$    -0.93   _{\pm   0.93    }$&$    4.83    _{\pm   0.70    }$&$    -0.77   _{\pm   0.84    }$&$    5.99    _{\pm   0.61    }$&$    -1.30   _{\pm   0.70    }$&$    4.29    _{\pm   0.16    }$&$    -0.58   _{\pm   0.24    }$\\
\ion{Fe}{i}     6265.134    &$      3.63    _{\pm   1.10    }$&$    -0.63   _{\pm   0.83    }$&$    3.75    _{\pm   1.12    }$&$    -0.80   _{\pm   0.89    }$&$    1.11    _{\pm   0.92    }$&$    -0.70   _{\pm   0.67    }$&$    3.26    _{\pm   0.21    }$&$    -0.80   _{\pm   0.28    }$\\
\ion{Fe}{i}     6336.824    &$      8.99    _{\pm   1.01    }$&$    -1.45   _{\pm   0.89    }$&$    7.59    _{\pm   1.03    }$&$    -1.46   _{\pm   0.84    }$&$    6.62    _{\pm   0.88    }$&$    -1.75   _{\pm   0.65    }$&$    6.70    _{\pm   0.23    }$&$    -1.44   _{\pm   0.24    }$\\
  {\it average}          &$      4.34    _{\pm   1.87    }$&$                $&$ 4.23    _{\pm   1.63    }$&$                $&$ 2.61    _{\pm   1.52    }$&$                $&$ 3.69    _{\pm   0.33    }$&             \\
\hline \hline
Line (\AA)                   &         \multicolumn{2}{c}{$\zeta$~Gem}    &  \multicolumn{2}{c}{RZ~Vel}    &  \multicolumn{2}{c}{$\ell$~Car}       &   \multicolumn{2}{c}{RS~Pup}    \\
                             &  $A_{\gamma}$[\%] & $V_{\gamma}$[\kms]     &  $A_{\gamma}$[\%]&   $V_{\gamma}$[\kms]       &   $A_{\gamma}$[\%]&   $V_{\gamma}$[\kms]           &     $A_{\gamma}$[\%]&   $V_{\gamma}$[\kms]            \\
\hline
\ion{Fe}{i}     4683.560    &$      0.33    _{\pm   0.46    }$&$    -0.44   _{\pm   0.22    }$&$    -6.01   _{\pm   10.00   }$&$    0.24    _{\pm   0.99    }$&$    -1.78   _{\pm   0.49    }$&$    -0.32   _{\pm   0.32    }$&$    -5.97   _{\pm   3.18    }$&$    0.64    _{\pm   0.63    }$\\
\ion{Fe}{i}     4896.439    &$      -7.95   _{\pm   0.92    }$&$    0.96    _{\pm   0.24    }$&$    -5.89   _{\pm   10.86   }$&$    0.99    _{\pm   1.02    }$&$    2.10    _{\pm   0.86    }$&$    0.33    _{\pm   0.33    }$&$    -3.67   _{\pm   3.32    }$&$    1.35    _{\pm   0.75    }$\\
\ion{Fe}{i}     5054.643    &$      3.30    _{\pm   0.80    }$&$    -0.50   _{\pm   0.22    }$&$    3.15    _{\pm   7.02    }$&$    -0.22   _{\pm   1.01    }$&$    2.41    _{\pm   0.78    }$&$    -0.56   _{\pm   0.30    }$&$    0.22    _{\pm   2.75    }$&$    0.01    _{\pm   0.61    }$\\
\ion{Ni}{i}     5082.339    &$      6.51    _{\pm   0.44    }$&$    -0.62   _{\pm   0.20    }$&$    6.75    _{\pm   2.37    }$&$    -1.00   _{\pm   1.01    }$&$    4.42    _{\pm   0.64    }$&$    -0.76   _{\pm   0.27    }$&$    6.24    _{\pm   1.65    }$&$    -0.53   _{\pm   0.52    }$\\
\ion{Fe}{i}     5367.467    &$      3.95    _{\pm   0.19    }$&$    -0.43   _{\pm   0.30    }$&$    1.00    _{\pm   0.58    }$&$    -0.09   _{\pm   1.51    }$&$    -0.87   _{\pm   0.27    }$&$    0.13    _{\pm   0.40    }$&$    -0.03   _{\pm   0.39    }$&$    0.01    _{\pm   1.13    }$\\
\ion{Fe}{i}     5373.709    &$      3.56    _{\pm   0.41    }$&$    -0.59   _{\pm   0.28    }$&$    1.51    _{\pm   1.87    }$&$    0.03    _{\pm   1.30    }$&$    1.73    _{\pm   0.49    }$&$    -0.53   _{\pm   0.38    }$&$    -0.04   _{\pm   0.99    }$&$    0.15    _{\pm   0.94    }$\\
\ion{Fe}{i}     5383.369    &$      6.53    _{\pm   0.16    }$&$    -0.84   _{\pm   0.33    }$&$    4.01    _{\pm   0.47    }$&$    -0.79   _{\pm   1.32    }$&$    5.75    _{\pm   0.23    }$&$    -1.06   _{\pm   0.43    }$&$    8.66    _{\pm   0.31    }$&$    -0.71   _{\pm   1.07    }$\\
\ion{Ti}{ii}        5418.751    &$      4.75    _{\pm   0.20    }$&$    0.45    _{\pm   0.28    }$&$    4.14    _{\pm   0.57    }$&$    0.17    _{\pm   1.43    }$&$    -0.62   _{\pm   0.31    }$&$    1.07    _{\pm   0.44    }$&$    4.65    _{\pm   0.45    }$&$    -0.52   _{\pm   0.96    }$\\
\ion{Fe}{i}     5576.089    &$      2.39    _{\pm   0.19    }$&$    -0.25   _{\pm   0.35    }$&$    -1.49   _{\pm   0.74    }$&$    -0.37   _{\pm   1.36    }$&$    -0.03   _{\pm   0.21    }$&$    0.04    _{\pm   0.50    }$&$    -3.67   _{\pm   0.47    }$&$    0.30    _{\pm   1.11    }$\\
\ion{Fe}{i}     5862.353    &$      -0.56   _{\pm   0.30    }$&$    0.35    _{\pm   0.37    }$&$    -2.89   _{\pm   1.21    }$&$    0.57    _{\pm   1.46    }$&$    -2.42   _{\pm   0.36    }$&$    0.43    _{\pm   0.49    }$&$    -6.09   _{\pm   0.72    }$&$    0.73    _{\pm   1.11    }$\\
\ion{Fe}{i}     6024.058    &$      6.80    _{\pm   0.24    }$&$    -1.01   _{\pm   0.32    }$&$    5.83    _{\pm   0.78    }$&$    -1.23   _{\pm   1.41    }$&$    7.54    _{\pm   0.31    }$&$    -1.24   _{\pm   0.44    }$&$    8.42    _{\pm   0.48    }$&$    -1.66   _{\pm   0.97    }$\\
\ion{Fe}{i}     6027.051    &$      4.19    _{\pm   0.37    }$&$    -0.43   _{\pm   0.32    }$&$    4.32    _{\pm   1.78    }$&$    -0.21   _{\pm   1.32    }$&$    2.73    _{\pm   0.42    }$&$    -0.38   _{\pm   0.45    }$&$    2.90    _{\pm   1.05    }$&$    -0.37   _{\pm   0.88    }$\\
\ion{Fe}{i}     6056.005    &$      -2.40   _{\pm   0.41    }$&$    0.15    _{\pm   0.34    }$&$    -6.75   _{\pm   1.79    }$&$    0.98    _{\pm   1.58    }$&$    -7.00   _{\pm   0.51    }$&$    0.68    _{\pm   0.45    }$&$    -8.53   _{\pm   0.85    }$&$    0.53    _{\pm   1.05    }$\\
\ion{Si}{i}     6155.134    &$      1.74    _{\pm   0.43    }$&$    -0.09   _{\pm   0.25    }$&$    -1.35   _{\pm   2.76    }$&$    0.71    _{\pm   1.21    }$&$    0.44    _{\pm   0.64    }$&$    0.08    _{\pm   0.36    }$&$    -1.49   _{\pm   1.14    }$&$    0.26    _{\pm   0.78    }$\\
\ion{Fe}{i}     6252.555    &$      3.22    _{\pm   0.19    }$&$    0.07    _{\pm   0.27    }$&$    0.81    _{\pm   0.75    }$&$    -0.16   _{\pm   1.40    }$&$    0.77    _{\pm   0.27    }$&$    0.22    _{\pm   0.34    }$&$    1.66    _{\pm   0.47    }$&$    -0.93   _{\pm   0.84    }$\\
\ion{Fe}{i}     6265.134    &$      2.20    _{\pm   0.24    }$&$    -0.38   _{\pm   0.35    }$&$    -0.13   _{\pm   1.30    }$&$    -0.21   _{\pm   1.44    }$&$    1.14    _{\pm   0.23    }$&$    -0.07   _{\pm   0.46    }$&$    0.23    _{\pm   0.60    }$&$    0.70    _{\pm   1.13    }$\\
\ion{Fe}{i}     6336.824    &$      4.70    _{\pm   0.27    }$&$    -0.87   _{\pm   0.26    }$&$    2.81    _{\pm   1.09    }$&$    -0.88   _{\pm   1.24    }$&$    3.22    _{\pm   0.35    }$&$    -0.59   _{\pm   0.35    }$&$    3.78    _{\pm   0.77    }$&$    -0.92   _{\pm   0.69    }$\\
    {\it average}          &$      2.54    _{\pm   0.37    }$&$                $&$ 0.58    _{\pm   2.70    }$&$                $&$ 1.15    _{\pm   0.43    }$&$                $&$ 0.43    _{\pm   1.15    }$&             \\
\hline 
\end{tabular}
\end{table}