\begin{table}%t1
\caption{\label{table:jemx_setections}Summary of {\it INTEGRAL}/JEM-X detections during GCDE and KP1 periods.}
\par
%\centering
\par
\begin{tabular}{lccc}
\hline\hline
 {\it INTEGRAL}  & MJD  & Count Rate       & Count Rate \\
     pointing    &      & 4--15 keV        & 15--30 keV \\
                 &      & (count s$^{-1}$) &  (count s$^{-1}$)  \\
\hline
00530065 & 52~720.54 & $7.1\pm1.3$ & $1.7\pm0.5$ \\
00530066 & 52~720.56 & $8.1\pm0.5$ & $1.9\pm0.2$ \\
01710057 & 53~073.29 & $4.0\pm0.4$ & $0.7\pm0.3$ \\
01710067 & 53~073.53 & $7.7\pm1.8$ & $1.9\pm0.8$ \\
01710077 & 53~073.77 & $2.1\pm0.3$ & $3.8\pm0.1$ \\
\hline
04850027 & 54~011.67 & $3.2\pm0.3$ & $0.6\pm0.1$ \\
04850036 & 54~011.96 & $3.8\pm0.3$ & $0.6\pm0.1$ \\
05370061 & 54~168.41 & $4.1\pm0.2$ & $1.1\pm0.1$ \\
05370062 & 54~168.45 & $4.6\pm0.5$ & $0.9\pm0.2$ \\
\hline                                
\end{tabular}                 
\end{table}