\begin{table}%t3
\caption{Two-Absorber fits for \xmm \sp and \chan.}
\label{tbl4}
%\centering
\par
\begin{tabular}{r r r r r r r r}
\hline \hline
Parameter&   	
XMM&   		
Chandra&   	
Simult.&   	
XMM&   		
Chandra& 	
XMM&            
Chandra\\      
\hline\noalign{\smallskip}
$\Gamma$     		&   $\rm 2.08_{-0.03} ^{+0.03}$   &  $\rm 1.84_{-0.02} ^{+0.02}$ & $\rm 2.00_{-0.01} ^{+0.01}$& \ldots& \ldots & $\rm 2.13_{-0.02}^{+0.02}$ & $\rm 1.83_{-0.02} ^{+0.02}$ \\\noalign{\smallskip}
Norm$^{\rm a}$      	&   $\rm 1.41_{-0.03} ^{+0.03}$   &  $\rm 1.18_{-0.02} ^{+0.02}$ & $\rm 1.34_{-0.01} ^{+0.01}$& \ldots& \ldots & $\rm 1.50_{-0.02}^{+0.02}$ & $\rm 1.17_{-0.02} ^{+0.02}$\\\noalign{\smallskip}
$\rm N_{\rm H}(1)$$^{\rm b}$     	&   $\rm 5.72_{-0.19} ^{+0.21}$   &  $\rm 6.05_{-0.19} ^{+0.19}$ & $\rm 7.34_{-0.15} ^{+0.18}$& \ldots& \ldots & \ldots & \ldots\\\noalign{\smallskip}
$\log\xi(1)$ 		&   $\rm 1.15_{-0.15} ^{+0.14}$   &  $\rm 1.50_{-0.12} ^{+0.03}$ & $\rm 1.50_{-0.04} ^{+0.02}$& \ldots& \ldots & \ldots & \ldots\\\noalign{\smallskip}
Fe        		&   $\rm 3.14_{-0.25} ^{+0.27}$   &  $\rm 4.79_{-0.22} ^{+0.23}$ & $\rm 2.85_{-0.10} ^{+0.10}$& \ldots& \ldots & \ldots & \ldots\\\noalign{\smallskip}
$\rm N_{\rm H}(2)$$^{\rm b}$     	&   $\rm 4.75_{-0.89} ^{+1.20}$   &  $\rm 2.74_{-1.15} ^{+0.68}$ & $\rm 5.49_{-0.54} ^{+0.71}$& \ldots& \ldots & \ldots & \ldots\\\noalign{\smallskip}
$\log\xi(2)$         	&   $\rm 3.03_{-0.04} ^{+0.15}$   &  $\rm 3.10_{-0.12} ^{+0.23}$ & $\rm 3.00_{-0.01} ^{+0.04}$& \ldots& \ldots & \ldots & \ldots\\\noalign{\smallskip}
$\chi^2$/(d.o.f.)    	&   296.1/(286)                &  186.5/(180)              & 647.9/(473) 	     & 373.8/(293) 	    & 274.1/(187)       & 298.5/(291) & 189.3/(185) \\\noalign{\smallskip}
$P_{\rm global}[{\rm Two~Abs}]$		&   0.35	       &  0.38		       	   & $4\times 10^{-8}$	     & $7\times 10^{-4}$ & $2\times 10^{-5}$ & 0.39	      & 0.43 \\\noalign{\smallskip}
$\chi^2(1$--$2~{\rm keV})$/(d.o.f.)       	&   44.9/(35)          &  48.9/(52)   	           & 135.1/(87)		     & 65.7/(35) 	 & 69.4/(52)         & 43.9/(35)      & 49.3/(52) \\\noalign{\smallskip}
$P_{(1-2~{\rm keV})}[{\rm Two~Abs}]$   	&   0.14               &  0.65  		   & $4\times 10^{-4}$ 	     & $7\times 10^{-4}$ & 0.05 	     & 0.17	      & 0.63 \\
\hline
\end{tabular}
\begin{flushleft}
The error parameters are 90\% confidence limits.
The Fe abundance is the same for both absorbers.
%%
(a) Power-law normalization, $\times 10^{-4}$ photons~keV$^{-1}$~cm$^{-2}$~s$^{-1}$ at 1~keV
in the observed frame.
(b) Column density of the component, $\times 10^{22}$~\cmn.
\end{flushleft}
\end{table}