\begin{table}%t2
\caption{XSTAR fit results and comparison between sets of data.
{\it XMM-Newton {\rm vs.} Chandra} observation of \apm.}
\label{tbl2}
%\centering
\par
\begin{tabular}{l c c}
\hline \hline
Parameter&
XMM data&
Chandra data
\\\noalign{\smallskip}
\hline\noalign{\smallskip}
\multicolumn{3}{c}{\small Model A: Fe fixed to solar; 0~\kms}\\ \hline\noalign{\smallskip}
$\Gamma$     		&   $\rm 2.11_{-0.03} ^{+0.03}$                  &  $\rm 1.84_{-0.03} ^{+0.03}$  \\\noalign{\smallskip}
Norm$^{\rm a}$         	&   $\rm 1.34_{-0.02} ^{+0.02} \times 10^{-4}$   &  $\rm 1.08_{-0.02} ^{+0.03} \times 10^{-4}$  \\\noalign{\smallskip}
$N_{\rm H}$ (\cmn) 		&   $\rm 1.14_{-0.06} ^{+0.07} \times 10^{23}$   &  $\rm 1.32_{-0.10} ^{+0.14} \times 10^{23}$  \\\noalign{\smallskip}
$\log(\xi)$  		&   $\rm 1.50_{-0.05} ^{+0.06}$                  &  $\rm 1.50_{-0.07} ^{+0.08}$                 \\\noalign{\smallskip}
$\chi^2$/(d.o.f.)    				& 339.7/(289)                     &  241.3/(183)                       \\\noalign{\smallskip}
$P_{{\rm global}}[{\rm Model~A}]$		& $2 \times 10^{-2}$		  & $2 \times 10^{-3}$		       \\\noalign{\smallskip}
$\chi^2(1$--$2~{\rm keV})$/(d.o.f.)       		& 79/(35)                     	  &  91/(52)         	               \\\noalign{\smallskip}
$P_{(1-2~{\rm keV})}[{\rm Model~A}]$        	& $4 \times 10^{-6}$              & $3 \times 10^{-4}$                 \\\noalign{\smallskip}
\hline\noalign{\smallskip}
\multicolumn{3}{c}{\small Model B: Fe free to vary; 0~\kms}\\ \hline\noalign{\smallskip}
$\Gamma$            	& $\rm 2.06_{-0.03} ^{+0.03}$                  & $\rm 1.82_{-0.03} ^{+0.03}$ 			\\\noalign{\smallskip}
Norm$^{\rm a}$      	& $\rm 1.32_{-0.02} ^{+0.03} \times 10^{-4}$   & $\rm 1.11_{-0.02} ^{+0.02} \times 10^{-4}$  	\\\noalign{\smallskip}
$N_{\rm H}$ (\cmn)        	& $\rm 5.08_{-0.13} ^{+0.20} \times 10^{22}$   & $\rm 5.97_{-0.25} ^{+0.38} \times 10^{22}$  	\\\noalign{\smallskip}
$\log(\xi)$         	& $\rm 1.50_{-0.18} ^{+0.03}$                  & $\rm 1.50_{-0.13} ^{+0.05}$  			\\\noalign{\smallskip}
Fe        		& $\rm 5.04_{-0.23} ^{+0.44}$                  & $\rm 4.83_{-0.27} ^{+0.63}$  			\\\noalign{\smallskip}
$\chi^2$/(d.o.f.)  				& 310.1/(288)                   & 204.1/(182) 					\\\noalign{\smallskip}
$P_{{\rm global}}[{\rm Model~B}]$           	& $0.19$              		& 0.14                 				\\\noalign{\smallskip}
$\chi^2(1$--$2~{\rm keV})$/(d.o.f.)       		& 55.5/(35)                     &  65.5/(52)                           		\\
$P_{(1-2~{\rm keV})}[{\rm Model~B}]$        	& 0.01              		& 0.10                 				\\\noalign{\smallskip}
\hline\noalign{\smallskip}
\multicolumn{3}{c}{\small Model C: Fe fixed to solar; outflow at 0.21c}\\ \hline\noalign{\smallskip}
$\Gamma$     		&   $\rm 2.12_{-0.03} ^{+0.03}$                  &  $\rm 1.83_{-0.03} ^{+0.03}$  \\\noalign{\smallskip}
Norm$^{\rm a}$         	&   $\rm 1.35_{-0.02} ^{+0.02} \times 10^{-4}$   &  $\rm 1.06_{-0.02} ^{+0.02} \times 10^{-4}$  \\\noalign{\smallskip}
$N_{\rm H}$ (\cmn) 		&   $\rm 7.08_{-0.27} ^{+0.30} \times 10^{22}$   &  $\rm 6.72_{-0.36} ^{+0.41} \times 10^{22}$  \\\noalign{\smallskip}
$\log(\xi)$  		&   $\rm 1.82_{-0.04} ^{+0.04}$                  &  $\rm 1.72_{-0.09} ^{+0.08}$                 \\\noalign{\smallskip}
$\chi^2$/(d.o.f.)    				& 351.2/(289)                     &  246.5/(183)                       \\\noalign{\smallskip}
$P_{{\rm global}}[{\rm Model~C}]$           	& $7 \times 10^{-3}$              & $1 \times 10^{-3}$                 \\\noalign{\smallskip}
$\chi^2(1$--$2~{\rm keV})$/(d.o.f.)       		& 89/(35)                     	  &  101.2/(52)                        \\\noalign{\smallskip}
$P_{(1-2~{\rm keV})}[{\rm Model~C}]$      	& $5 \times 10^{-8}$          	  & $1 \times 10^{-5}$                 \\\noalign{\smallskip}
\hline\noalign{\smallskip}
\multicolumn{3}{c}{\small Model D: Fe free to vary; outflow at 0.21c}\\ \hline\noalign{\smallskip}
$\Gamma$            & $\rm 2.08_{-0.03} ^{+0.03}$                  & $\rm 1.85_{-0.03} ^{+0.03}$ 			\\\noalign{\smallskip}
Norm$^{\rm a}$      & $\rm 1.32_{-0.02} ^{+0.02} \times 10^{-4}$   & $\rm 1.13_{-0.03} ^{+0.02} \times 10^{-4}$  	\\\noalign{\smallskip}
$N_{\rm H}$ (\cmn)        & $\rm 3.85_{-0.08} ^{+0.08} \times 10^{22}$   & $\rm 3.71_{-0.08} ^{+0.09} \times 10^{22}$  	\\\noalign{\smallskip}
$\log(\xi)$         & $\rm 1.78_{-0.06} ^{+0.06}$                  & $\rm 2.12_{-0.04} ^{+0.04}$  			\\\noalign{\smallskip}
Fe        	    & $\rm 4.84_{-0.28} ^{+0.30}$                  & $\rm 8.36_{-0.49} ^{+0.53}$  			\\\noalign{\smallskip}
$\chi^2$/(d.o.f.)    				& 333.7/(288)           & 207/(182) 					\\\noalign{\smallskip}
$P_{{\rm global}}[{\rm Model~D}]$           	& 0.03             	& 0.11                 				\\\noalign{\smallskip}
$\chi^2(1$--$2~{\rm keV})$/(d.o.f.)       		& 71.4/(35)             & 62.6/(52)                        		\\\noalign{\smallskip}
$P_{(1-2~{\rm keV})}[{\rm Model~D}]$        	& $9 \times 10^{-5}$    & 0.17\\
         		\hline
\end{tabular}
\par
\begin{flushleft}
The error parameters are 90\% confidence limits.
(a) Power-law normalization, photons keV$^{-1}$cm$^{-2}$s$^{-1}$ at 1~keV
in the observed frame.
\end{flushleft}
\end{table}