\begin{table}%t1
\caption{Fit results and comparison between sets of data.
{\it XMM}-{\it Newton} {\rm vs.} {\it Chandra} observations of \apm.}
\label{tbl1}
%\centerline
{
\begin{tabular}{l c c c c c}
\hline \hline
Parameter&
H $^a$&
C $^b$&
(pn+MOS)$^c$&
pn$^d$&
Cn$^e$
\\
\hline
\multicolumn{5}{l}{\small Fit 1: {\tt Pl} and Neutral Absorption at Source}\\ \hline\noalign{\smallskip}
$\Gamma$ 			   & $\rm 2.04_{-0.03} ^{+0.03}$ & $\rm 1.72_{-0.06} ^{+0.03}$ &  $\rm 1.99_{-0.02} ^{+0.02}$ &  $\rm 2.05_{-0.03} ^{+0.03}$		& $\rm 1.79_{-0.03} ^{+0.03}$ \\\noalign{\smallskip}
Norm$^{f}$     		   & $\rm 1.30_{-0.05} ^{+0.05}$ &                          &  $\rm 1.23_{-0.02} ^{+0.02}$ &  $\rm 1.25_{-0.02} ^{+0.02}$		& $\rm 1.02_{-0.02} ^{+0.02}$ \\\noalign{\smallskip}
$N_{\rm H}$ ($\times 10^{22}$ \cmn) 	   & $\rm 6.92_{-0.32} ^{+0.32}$ & $6.0  _{-0.8} ^{+0.8}  $ &  $\rm 5.95_{-0.21} ^{+0.21}$ &  $\rm 6.28_{-0.25} ^{+0.26}$		& $\rm 7.18_{-0.38} ^{+0.41}$ \\\noalign{\smallskip}	
$\chi^2$/(d.o.f.) 		   & 481.8/(365) 	     & 182.1/(109)     	  	&  564.5/(478)     	    &  330/(290)  			& 229.7/(184) \\\noalign{\smallskip}
$P_{{\rm global}}[{\rm Fit~1}]$    & $2 \times 10^{-5}$      & $1.5 \times 10^{-5}$     &  $3 \times 10^{-3}$       &  0.05				& 0.01 \\
$\chi^2(1$--$2~{\rm keV})$/(d.o.f.)    & \ldots                  & 	\ldots  		&  134.7/(59)      	    &  72.4/(35)                      	& 85.7/(52)  \\\noalign{\smallskip}
$P_{(1-2~{\rm keV})}[{\rm Fit~1}]$ & \ldots		     & 	\ldots			&  $2 \times 10^{-9}$	    &  $6 \times 10^{-5}$		& $2 \times 10^{-3}$ \\\noalign{\smallskip}
\hline
\multicolumn{5}{l}{\small Fit 2: {\tt Pl} and Neutral Absorption at Source, and One Edge}\\ \hline\noalign{\smallskip}
$\Gamma$            		    & $\rm 2.01_{-0.03} ^{+0.03}$ 	&                  		& $\rm 1.96_{-0.02} ^{+0.02}$ & $\rm 2.02_{-0.03} ^{+0.03}$ & $\rm 1.77_{-0.02} ^{+0.02}$ \\\noalign{\smallskip}
Norm$^{f}$         		    & $\rm 1.37_{-0.06} ^{+0.06}$ 	&                  		& $\rm 1.28_{-0.02} ^{+0.02}$ & $\rm 1.31_{-0.02} ^{+0.02}$ & $\rm 1.09_{-0.01} ^{+0.01}$ \\\noalign{\smallskip}
$N_{\rm H}$ ($\times 10^{22}$ \cmn) 	    & $\rm 7.34_{-0.34} ^{+0.34}$ 	&                  		& $\rm 6.20_{-0.21} ^{+0.22}$ & $\rm 6.54_{-0.26} ^{+0.27}$ & $\rm 7.50_{-0.24} ^{+0.25}$ \\\noalign{\smallskip}
$E_{\rm edge}$ (keV) 		    & $\rm 7.68_{-0.10} ^{+0.10}$ 	& $\rm 7.68_{-0.25} ^{+0.21} $	& $\rm 7.70_{-0.17} ^{+0.16}$ & $\rm 7.53_{-0.19} ^{+0.21}$ & $\rm 7.70_{-0.13} ^{+0.11}$ \\\noalign{\smallskip}
$\tau$              		    & $\rm 0.46_{-0.05} ^{+0.05}$ 	& $\rm 0.37_{-0.13} ^{+0.14} $	& $\rm 0.30_{-0.06} ^{+0.06}$ & $\rm 0.33_{-0.07} ^{+0.08}$ & $\rm 0.38_{-0.05} ^{+0.05}$ \\\noalign{\smallskip}
$\chi^2$/(d.o.f.)  		    & 394.6/(362) 		& 146/(107)               	& 506/(476)                & 292/(288)		      & 190.1/(182) \\
$P_{{\rm global}}[{\rm Fit~2}]$     & 0.12      		& $6 \times 10^{-3}$          	& 0.17      		   & 0.44                     & 0.35 \\
$\chi^2(1$--$2~{\rm keV})$/(d.o.f.)     & \ldots			& \ldots			& 74.5/(59)		   & 35.4/(35)		      & 53.7/(52) \\
$P_{(1-2~{\rm keV})}[{\rm Fit~2}]$  & \ldots                	& \ldots			& 0.09			   & 0.51		      & 0.46	  \\
\hline
\multicolumn{5}{l}{\small Fit 3: {\tt Pl} and Neutral Absorption at Source, and One Gaussian}\\ \hline\noalign{\smallskip}
$\Gamma$            			&  \ldots & $\rm 1.73_{-0.06} ^{+0.06}$ & $\rm 1.99_{-0.02} ^{+0.02}$ & $\rm 2.04_{-0.03} ^{+0.03}$ & $\rm 1.80_{-0.02} ^{+0.02}$ \\\noalign{\smallskip}
Norm$^{f}$         			&  \ldots &                          & $\rm 1.25_{-0.02} ^{+0.01}$ & $\rm 1.26_{-0.02} ^{+0.02}$ & $\rm 1.06_{-0.01} ^{+0.01}$ \\\noalign{\smallskip}
$N_{\rm H}$ ($\times 10^{22}$ \cmn) 		&  \ldots & $6.4  _{-0.9} ^{+0.8}  $ & $\rm 6.04_{-0.20} ^{+0.23}$ & $\rm 6.28_{-0.24} ^{+0.27}$ & $\rm 7.39_{-0.24} ^{+0.25}$ \\\noalign{\smallskip}
$E_{\rm line1}$       			&  \ldots & $\rm 8.05_{-0.07} ^{+0.18}$ & $\rm 8.12_{-0.03} ^{+0.04}$ & $\rm 7.97_{-0.03} ^{+0.03}$ & $\rm 8.11_{-0.01} ^{+0.01}$ \\\noalign{\smallskip}
$\sigma_{\rm line1}$  			&  \ldots & \textless $0.140$        & $\rm 0.34_{-0.11} ^{+0.13}$ & $\rm 0.15_{-0.06} ^{+0.07}$ & $\rm 0.09_{-0.02} ^{+0.02}$ \\
$EW_{\rm line1}$	(keV) 		&  \ldots & $\rm 0.23_{-0.07} ^{+0.06}$ & $\rm 0.14_{-0.11} ^{+0.18}$ & $\rm 0.16_{-0.10} ^{+0.22}$ & $\rm 0.17_{-0.04} ^{+0.04}$ \\\noalign{\smallskip}
$\chi^2$/(d.o.f.)			&  \ldots &  146.9/(106)             & 531.3/(476)              & 310.8/(288)		    & 198.4/(181) \\\noalign{\smallskip}
$P_{{\rm global}}[{\rm Fit~3}]$     	&  \ldots &  $5.3 \times 10^{-5}$    & 0.04			& 0.18			    & 0.35	\\\noalign{\smallskip}
$\chi^2(1$--$2~{\rm keV})$/(d.o.f.) 	&  \ldots & \ldots		     & 98.8/(59)		& 53.2/(35)		    & 55.29/(52)  \\\noalign{\smallskip}
$P_{(1-2~{\rm keV})}[{\rm Fit~3}]$   	&  \ldots & \ldots		     & $5 \times 10^{-4}$	& 0.03			    & 0.4	\\
\hline
\multicolumn{5}{l}{\small Fit 4: {\tt Pl} and Neutral Absorption at Source, and Two Gaussian}\\ \hline\noalign{\smallskip}
$\Gamma$              			&  \ldots & $\rm 1.72_{-0.05} ^{+0.06}$ & $\rm 1.98_{-0.02} ^{+0.02}$ & $\rm 2.03_{-0.03} ^{+0.03}$ & $\rm 1.79_{-0.02} ^{+0.02}$ \\\noalign{\smallskip}
Norm$^f$         			&  \ldots &                          & $\rm 1.28_{-0.02} ^{+0.02}$ & $\rm 1.29_{-0.02} ^{+0.02}$ & $\rm 1.08_{-0.01} ^{+0.02}$ \\\noalign{\smallskip}
$N_{\rm H}$ ($\times 10^{22}$ \cmn)  		&  \ldots & $6.7  _{-0.8} ^{+0.9}  $ & $\rm 6.20_{-0.21} ^{+0.22}$ & $\rm 6.49_{-0.25} ^{+0.27}$ & $\rm 7.47_{-0.25} ^{+0.24}$ \\\noalign{\smallskip}
$E_{\rm line1}$  (keV)     		&  \ldots & $\rm 8.05_{-0.08} ^{+0.10}$ & $\rm 8.05_{-0.02} ^{+0.02}$ & $\rm 7.93_{-0.03} ^{+0.03}$ & $\rm 8.09_{-0.01} ^{+0.01}$ \\
$\sigma_{\rm line1}$  (keV)		&  \ldots & \textless $0.140$        & $\rm 0.08_{-0.03} ^{+0.02}$ & $\rm 0.09_{-0.04} ^{+0.04}$ & $\rm 0.06_{-0.01} ^{+0.01}$ \\\noalign{\smallskip}
$EW_{\rm line1}$	(keV) 		&  \ldots & $\rm 0.24_{-0.07} ^{+0.06}$ & $\rm 0.24_{-0.07} ^{+0.12}$ & $\rm 0.30_{-0.10} ^{+0.15}$ & $\rm 0.31_{-0.10} ^{+0.19}$ \\\noalign{\smallskip}
$E_{\rm line2}$       	(keV)		&  \ldots & $\rm 9.79_{-0.19} ^{+0.20}$ & $\rm 9.53_{-0.08} ^{+0.10}$ & $\rm 9.52_{-0.09} ^{+0.10}$ & $\rm 9.72_{-0.04} ^{+0.05}$ \\\noalign{\smallskip}
$\sigma_{\rm line2}$  	(keV)		&  \ldots & $\rm 0.41_{-0.16} ^{+0.19}$ & $\rm 0.80_{-0.20} ^{+0.40}$ & $\rm 0.80_{-0.10} ^{+0.30}$ & $\rm 0.70_{-0.14} ^{+0.24}$ \\\noalign{\smallskip}
$EW_{\rm line2}$	(keV)		&  \ldots & $\rm 0.43_{-0.13} ^{+0.17}$ & $\rm 0.19_{-0.08} ^{+0.10}$ & $\rm 0.21_{-0.11} ^{+0.13}$ & $\rm 0.22_{-0.09} ^{+0.14}$ \\\noalign{\smallskip}
$\chi^2$/(d.o.f.)			&  \ldots & 106.7/(103)              & 509.7/(474)      	&  293.2/(286)	           & 178.9/(179)\\\noalign{\smallskip}
$P_{{\rm global}}[{\rm Fit~4}]$     	&  \ldots & 0.41		     & 0.13			& 0.39			   & 0.52 \\\noalign{\smallskip}
$\chi^2(1$--$2~{\rm keV})$/(d.o.f.) 	&  \ldots & \ldots           	     & 75.3/(59)                & 35.5/(35)                & 44.8/(52)  \\\noalign{\smallskip}
$P_{(1-2~{\rm keV})}[{\rm Fit~4}]$    	&  \ldots & \ldots                   & 0.08       		& 0.51                     & 0.79       \\
\hline
\end{tabular}}
\par
\medskip
All absorption-line and edge parameters are computed for the rest frame.
The error parameters are 90\% confidence limits.
(a) \cite{hasinger2002a}.
(b) \cite{chartas2002a}.
(c) The fits are carried out fitting simultaneously the pn+MOS data.
293 PI bins are from the pn data, and 188~bins are from the MOS data
(in the range 0.2--10~keV).
(d) Only pn data. (e) Our reprocessed \chan \sp data, with 187 bins.
(f) Power-law normalization, $\times 10^{-4}$ photons keV$^{-1}$~cm$^{-2}$~s$^{-1}$ at 1~keV
in the observed frame.
{\tt Pl}$\equiv$ Power-law.
\end{table}