\begin{table}%t3
%\centering
\par
\caption{Results of the fits to the star count data of Fig. \ref{fig:res-Bdb} using a disc, bulge and  nuclear bar. The following parameters have been taken from Table \ref{tab:res-Bd} and kept fixed: $\alpha^{B}=10, \ x_0^B=1.117,\ y_0^B=0.513, \ z_0^B=0.362  \ h_{\rm r}=2.5 , \ h_z=0.153$. The bar angle $\alpha^b$ is also fixed, the other parameters are free and used to obtain the best fit to the data.
The first set of results have been obtained with $x_1$ fixed to 0. In the second set of results $x_1$ is a free parameter.}\label{tab:res-Bdb1}
\small 
\begin{tabular}{lllllllll}
\hline\hline
Bulge      & Disk   &\multicolumn{6}{c}{Bar}  &   \\
$\rho_0^B$  &$\rho_0^D$  &  $x_0^b$ & $y_0^b$ & $z_0^b$ &$\rho_0^b$ & $\alpha^b $ &  $x_1$&  $\chi^2$ \\
 &                & kpc     & kpc      &   kpc   &              & deg      &kpc        &           \\
\hline
0.379E--02&0.257E--03& 0.195& 0.146& 0.103&0.103& 165.0&  0.0 & 0.374\\
0.380E--02&0.256E--03& 0.189& 0.144& 0.102&0.113& 150.0&  0.0 & 0.367\\
0.381E--02&0.256E--03& 0.175& 0.138& 0.100&0.129& 135.0&  0.0 & 0.362\\
0.381E--02&0.256E--03& 0.164& 0.131& 0.098&0.146& 120.0&  0.0 & 0.358\\
0.381E--02&0.255E--03& 0.161& 0.130& 0.097&0.151& 105.0&  0.0 & 0.357\\
0.381E--02&0.255E--03& 0.161& 0.130& 0.097&0.153&  90.0& 0.0  & 0.357\\
0.381E--02&0.256E--03& 0.161& 0.130& 0.097&0.151&  75.0&  0.0 & 0.358\\
0.381E--02&0.256E--03& 0.163& 0.131& 0.098&0.146&  60.0&   0.0& 0.359\\
0.380E--02&0.256E--03& 0.175& 0.137& 0.100&0.129&  45.0&   0.0& 0.363\\
0.380E--02&0.256E--03& 0.189& 0.144& 0.102&0.113&  30.0&  0.0 & 0.369\\
0.380E--02&0.257E--03& 0.192& 0.145& 0.103&0.106&  15.0&  0.0 & 0.375\\
0.380E--02&0.257E--03& 0.184& 0.141& 0.101&0.110&   0.0&  0.0 & 0.379\\
%\hline
0.381E--02&0.256E--03& 0.267& 0.141& 0.099&0.081& 165.0& 0.080&0.331\\ 
0.381E--02&0.256E--03& 0.209& 0.130& 0.096&0.115& 150.0& 0.042&0.327\\
0.382E--02&0.255E--03& 0.180& 0.129& 0.092&0.141& 135.0& 0.030&0.324\\
0.384E--02&0.255E--03& 0.163& 0.128& 0.090&0.155& 120.0& 0.025&0.321\\
0.383E--02&0.255E--03& 0.155& 0.127& 0.093&0.160& 105.0& 0.023&0.322\\
0.382E--02&0.256E--03& 0.154& 0.116& 0.094&0.177&  90.0& 0.022&0.323\\
0.383E--02&0.255E--03& 0.158& 0.115& 0.093&0.175&  75.0& 0.023&0.322\\
0.383E--02&0.255E--03& 0.162& 0.129& 0.092&0.153&  60.0& 0.025&0.321\\
0.383E--02&0.255E--03& 0.177& 0.128& 0.091&0.142&  45.0& 0.031&0.321\\
0.383E--02&0.255E--03& 0.208& 0.133& 0.093&0.116&  30.0& 0.045&0.322\\
0.382E--02&0.256E--03& 0.274& 0.146& 0.097&0.080&  15.0& 0.090&0.326\\
\hline                  
\end{tabular}           
\end{table}