\begin{table}
\caption{Spectral line analysis\label{taba1}}
\begin{tabular}{lrrlrrrr}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
$\lambda$~({\AA}) & $\chi$~(eV) & $\log gf$ & Acc. & Src. & Broad. & $\varepsilon^{\rm NLTE}$ & $\varepsilon^{\rm LTE}$\\
\hline
\ion{He}{i}:\\
4026.18 &   20.96 & $-$2.60 & A  & FTS & S   &       8.90 &       9.13 \\
4026.19 &   20.96 & $-$0.63 & A  & FTS & S\\
4026.20 &   20.96 & $-$0.85 & A  & FTS & S\\
4026.36 &   20.96 & $-$1.33 & A  & FTS & S\\
4471.47 &   20.96 & $-$0.21 & A  & FTS & BCS &       8.90 &       9.20 \\
4471.49 &   20.96 & $-$0.43 & A  & FTS & BCS\\
4471.68 &   20.96 & $-$0.91 & A  & FTS & BCS\\ 
\ion{C}{ii}:\\
4267.000 &  18.04 &    0.56 & C+ & WFD & G   & $\leq$6.50 & $\leq$6.47 \\
4267.260 &  18.04 &    0.74 & C+ & WFD & G\\ 
\ion{N}{ii}:\\
3995.00  &  18.50 &    0.21 & B  & WFD & C   & $\leq$7.50 & $\leq$7.60 \\
\ion{O}{i}:\\
7771.94  &   9.15 &    0.37 & A  & WFD & C   & $\leq$7.70 & $\leq$8.20 \\
7774.17  &   9.15 &    0.22 & A  & WFD & C\\
7775.39  &   9.15 &    0.00 & A  & WFD & C\\
\ion{Mg}{ii}:\\
4481.126 &   8.86 &    0.73 & B  & FW  & G   &       6.00 &       5.80 \\
4481.150 &   8.86 & $-$0.57 & B  & FW  & G\\
4481.325 &   8.86 &    0.57 & B  & FW  & G\\
\ion{Si}{ii}:\\
3853.665 &   6.86 & $-$1.40 & C+ & FFTI& LDA &       8.50 &       8.48\\
3856.018 &   6.86 & $-$0.45 & C+ & FFTI& LDA &       8.60 &       8.60\\
3862.595 &   6.86 & $-$0.71 & C+ & FFTI& LDA &       8.60 &       8.60\\
3954.300 &  12.53 & $-$1.11 & E  & N98 & C   &       8.75 &       8.63\\
3954.504 &  12.53 & $-$0.94 & E  & N98 & C\\
4075.452 &   9.84 & $-$1.40 & C+ & MER & C   &       8.70 &       8.48\\
4076.780 &   9.84 & $-$1.70 & C+ & MER & C\\
4200.658 &  12.53 & $-$0.89 & E  & N98 & C   &       8.70 &       8.54\\
4200.887 &  12.53 & $-$2.03 & E  & N98 & C\\
4200.898 &  12.53 & $-$0.73 & D  & N98 & C\\
4376.969 &  12.84 & $-$0.89 & E  & N98 & C   &       8.80 &       8.66\\
4376.994 &  12.84 & $-$1.02 & E  & N98 & C\\
4621.418 &  12.53 & $-$0.61 & D  & MELZ& C   &       8.80 &       8.59\\
4621.696 &  12.53 & $-$1.75 & E  & MELZ& C\\
4621.722 &  12.53 & $-$0.45 & D  & MELZ& C\\
5957.561 &  10.07 & $-$0.35 & D  & WSM & LDA &       8.70 &       8.52\\
5978.929 &  10.07 & $-$0.06 & D  & WSM & LDA &       8.70 &       8.56\\
6347.103 &   8.12 &    0.17 & C+ & FFTI& LDA &       8.70 &       8.82\\
6371.359 &   8.12 & $-$0.13 & C+ & FFTI& LDA &       8.75 &       8.80\\
\ion{Si}{iii}:\\
4552.622 &  19.02 &    0.29 & B+ & FFTI& C   &       8.65 &       8.80\\ 
\ion{P}{ii}:\\
4420.712 &  11.02 & $-$0.33 & D  & CA  & C   &     \ldots &       7.00\\
4499.230 &  13.38 &    0.47 & D  & CA  & C   &     \ldots &       7.25\\
\ion{S}{ii}:\\
4524.675 &  15.07 & $-$0.94 & D  & FW  & C   &       7.30 &       7.37\\
4524.941 &  15.07 &    0.17 & D  & FW  & C\\
4815.552 &  13.67 &    0.09 & D  & FW  & C   &       7.40 &       7.50\\
\ion{Cl}{ii}:\\
3845.362 &  15.95 &    0.02 & D  & WSM & C   &     \ldots &     8.00\\
3845.639 &  15.95 &    0.12 & D  & WSM & C\\
3845.788 &  15.95 & $-$0.22 & D  & WSM & C\\
3850.988 &  15.95 &    0.45 & D  & WSM & C   &     \ldots &     8.00\\
3851.374 &  15.95 &    0.25 & D  & WSM & C\\
3851.651 &  15.95 & $-$0.35 & D  & WSM & C\\
3860.828 &  15.96 &    0.74 & D  & WSM & C   &     \ldots &     7.60\\
3860.990 &  15.96 &    0.14 & D  & WSM & C\\
3861.378 &  15.96 & $-$0.70 & D  & WSM & C\\
4794.556 &  13.38 &    0.40 & C  & FW  & C   &     \ldots &     7.90\\
4810.070 &  13.38 &    0.24 & C  & FW  & C   &     \ldots &     8.10\\
%\clearpage
\ion{Ca}{ii}:\\
3933.663 &   0.00 &    0.14 & C  & FW  & G   &     \ldots &     6.60\\
\ion{Sc}{ii}:\\
4246.822 &   0.32 &    0.28 & D  & MFW & C   &     \ldots &     4.00\\
\ion{Ti}{ii}:\\
3900.551 &   1.13 & $-$0.45 & D  & MFW & C   &       6.20 &     5.61\\
3913.468 &   1.12 & $-$0.53 & D  & MFW & C   &       6.10 &     5.55\\
4300.049 &   1.18 & $-$0.77 & D$-$& MFW& C   &       6.20 &     5.63\\
4301.914 &   1.16 & $-$1.16 & D$-$& MFW& C   &       6.20 &     5.67\\
4395.033 &   1.08 & $-$0.66 & D$-$& MFW& C   &       6.20 &     5.65\\
4443.794 &   1.08 & $-$0.70 & D$-$& MFW& C   &       6.20 &     5.65\\
4911.193 &   3.12 & $-$0.34 & D  & MFW & C   &       6.30 &     5.75\\
\ion{Cr}{ii}:\\
4110.990 &   3.76 & $-$2.02 & X  & K88 & C   &     \ldots &     6.50\\
4111.003 &   3.10 & $-$1.92 & X  & K88 & C\\
4242.364 &   3.87 & $-$1.33 & X  & YFMW& C   &     \ldots &     6.50\\
4275.567 &   3.86 & $-$1.71 & X  & K88 & C   &     \ldots &     6.30\\
4558.650 &   4.07 & $-$0.66 & D  & MFW & C   &     \ldots &     6.40\\
4588.199 &   4.07 & $-$0.63 & D  & MFW & C   &     \ldots &     6.40\\
4616.629 &   4.07 & $-$1.29 & D  & MFW & C   &     \ldots &     6.40\\
4618.803 &   4.07 & $-$1.11 & D  & MFW & C   &     \ldots &     6.40\\
4634.070 &   4.07 & $-$1.24 & D  & MFW & C   &     \ldots &     6.40\\
4824.127 &   3.87 & $-$0.96 & X  & K94a& C   &     \ldots &     6.30\\
4876.399 &   3.86 & $-$1.47 & D  & MFW & C   &     \ldots &     6.35\\
\ion{Mn}{ii}:\\
4755.727 &   5.40 & $-$1.24 & X  & K88 & C   &     \ldots &$\leq$6.50\\
\ion{Fe}{ii}:\\
3863.985 &   4.15 & $-$3.43 & X  & K88 & C   &       8.50 &     7.95\\
3872.766 &   2.70 & $-$3.32 & X  & K88 & C   &       8.40 &     7.80\\
3935.962 &   5.57 & $-$1.86 & D  & FMW & C   &       8.50 &     7.92\\
4004.080 &  10.68 & $-$3.72 & X  & K88 & C   &       8.40 &     7.80\\
4173.461 &   2.58 & $-$2.18 & C  & FMW & C   &       8.45 &     7.65\\
4178.862 &   2.58 & $-$2.47 & C  & FMW & C   &       8.40 &     7.65\\
4273.326 &   2.70 & $-$3.34 & D  & FMW & C   &       8.50 &     7.90\\
4303.176 &   2.70 & $-$2.49 & C  & FMW & C   &       8.45 &     7.65\\
4351.768 &   2.70 & $-$2.10 & C  & FMW & C   &       8.20 &     7.40\\
4385.387 &   2.78 & $-$2.57 & D  & FMW & C   &       8.40 &     7.70\\
4489.183 &   2.83 & $-$2.97 & D  & FMW & C   &       8.50 &     7.85\\
4491.405 &   2.86 & $-$2.69 & C  & FMW & C   &       8.40 &     7.70\\
4508.288 &   2.86 & $-$2.30 & X  & K94b& C   &       8.40 &     7.70\\
4520.224 &   2.81 & $-$2.61 & D  & FMW & C   &       8.45 &     7.70\\
4522.634 &   2.84 & $-$2.11 & X  & K94b& C   &       8.50 &     7.75\\
4549.474 &   2.83 & $-$1.75 & C  & FMW & C   &       8.60 &     7.85\\
4555.893 &   2.83 & $-$2.33 & X  & K94b& C   &       8.40 &     7.65\\
4576.340 &   2.84 & $-$3.04 & D  & FMW & C   &       8.40 &     7.77\\
4629.339 &   2.81 & $-$2.38 & D  & FMW & C   &       8.30 &     7.60\\
4635.316 &   5.96 & $-$1.65 & D  & FMW & C   &       8.40 &     7.83\\
4666.758 &   2.83 & $-$3.34 & D  & FMW & C   &       8.60 &     8.00\\
4731.453 &   2.89 & $-$3.37 & D  & FMW & C   &       8.50 &     7.90\\
4923.927 &   2.89 & $-$1.32 & C  & FMW & C   &       8.45 &     7.80\\
6317.983 &   7.47 & $-$1.99 & X  & K88 & C   &       8.35 &     7.80\\
6516.081 &   2.89 & $-$3.45 & D  & FMW & C   &       8.50 &     7.90\\
6518.774 &  12.89 &    0.35 & X  & K88 & C   &       8.40 &     7.95\\
\ion{Co}{ii}:\\
4160.673 &   3.41 & $-$1.83 & X  & K88 & C   &   \ldots   &     6.50\\
4497.431 &   3.41 & $-$2.54 & X  & K88 & C   &   \ldots   &     6.90\\
4516.633 &   3.46 & $-$2.56 & X  & K88 & C   &   \ldots   &     6.90\\
4660.656 &   3.36 & $-$2.21 & X  & K88 & C   &   \ldots   &     6.90\\
4831.242 &   5.05 & $-$1.67 & X  & K88 & C   &   \ldots   &     6.90\\
%\clearpage
\ion{Sr}{ii}:\\
4215.520 &   0.00 & $-$0.17 & X  & FW  & C   &   \ldots   &     5.00\\
\ion{Y}{ii}:\\
3950.356 &   0.10 & $-$0.49 & X  & HLG & C    &  \ldots   &     5.00\\
4177.636 &   0.41 & $-$0.16 & X  & HLG & C    &  \ldots   &     5.10\\
4374.946 &   0.41 &    0.16 & X  & HLG & C    &  \ldots   &     4.80\\
4398.010 &   0.13 & $-$1.00 & X  & HLG & C    &  \ldots   &     5.00\\
4900.110 &   1.03 & $-$0.09 & X  & HLG & C    &  \ldots   &     5.20\\
\ion{Eu}{ii}:\\
3819.67  &   0.00 &    0.51 & X  & LWDS& C    &  \ldots   &      4.90\\
3907.11  &   0.21 &    0.17 & X  & LWDS& C    &  \ldots   &      5.10\\
4205.04  &   0.00 &    0.21 & X  & LWDS& C    &  \ldots   &      5.15\\
\ion{Gd}{ii}:\\
3916.509 &   0.60 & $-$0.04 & X  & DLSC& C    &  \ldots   &      5.80\\
4037.323 &   0.66 & $-$0.11 & X  & DLSC& C    &  \ldots   &      5.95\\
4037.893 &   0.56 & $-$0.42 & X  & DLSC& C\\
4063.384 &   0.99 &    0.33 & X  & DLSC& C    &  \ldots   &      5.95\\
4184.258 &   0.49 &    0.00 & X  & DLSC& C    &  \ldots   &      6.00\\
\ion{Dy}{ii}:\\
3872.11  &   0.00 &    0.00 & X  & BL  & C    &  \ldots   &      5.70\\
3944.68  &   0.00 &    0.10 & X  & BL  & C    &  \ldots   &      6.00\\
3996.69  &   0.59 & $-$0.20 & X  & BL  & C    &  \ldots   &      6.00\\
4000.45  &   0.10 &    0.06 & X  & BL  & C    &  \ldots   &      6.00\\
4050.56  &   0.59 & $-$0.42 & X  & BL  & C    &  \ldots   &      6.30\\
\ion{Dy}{iii}:\\
3896.817 &   0.52 & $-$1.10 & X  & ZSP & C    &  \ldots   &      4.80\\
3919.398 &   0.52 & $-$1.34 & X  & ZSP & C    &  \ldots   &      4.70\\
3930.632 &   0.00 & $-$0.88 & X  & ZSP & C    &  \ldots   &      5.00\\
\ion{Hg}{ii}:\\
3983.93  &   4.40 & $-$1.52 & X  & CH  & C    &  \ldots   &      4.90
\end{tabular}
\smallskip
\noindent Accuracy indicators -- uncertainties within: A: 3\%; B: 10\%; C:
25\%; D: 50\%; E: larger than 50\%; X: unknown  
sources of $gf$-values~--~BL:~Bi\'emont \& Lowe (1993); 
CA: Coulomb approximation (Bates \& Damgaard 1949);
CH: Castelli \& Hubrig (2004);
DLSC: Den Hartog et~al. (2006);
FFTI: Froese Fischer et~al. (2006); 
FTS: Fernley et~al. (1987); 
FMW: Fuhr et~al. (1988); 
FW: Fuhr \& Wiese (1998); 
HLG: Hannaford et~al. (1982);
K88: Kurucz (1988);
K94a: Kurucz (1994a);
K94b: Kurucz (1994b);
LWDS: Lawler et~al. (2001);
MELZ: Mendoza et~al. (1995); 
MER: Matheron et~al. (2001); 
MFW: Martin et~al. (1988); 
N98: Nahar (1998); 
WFD: Wiese et~al. (1996); 
WSM: Wiese et~al. (1969), when available replaced by improved $gf$-values from Fuhr \& Wiese (1998);
YFMW: Younger et~al. (1978);
ZSP: Zhang et~al. (2002).\\
Sources for Stark broadening parameters -- BCS: Barnard et~al.~(1969); C:
Cowley (1971); G: Griem~(1964, 1974); LDA: Lanz et~al. (1988); S:~Shamey
(1969).
\end{table}