\begin{table}%t3
\caption{Comparison results for reddened spectra of SN 2005bs.}
\label{reddening_test}
%\centering
\small
\begin{tabular}{c c c c c c}
\hline \hline
$E(B-V)$ & \multicolumn{2}{c}{$R_{V}$ = 3.1} & \multicolumn{2}{c}{$R_{V}$ = 1.8} & Best template \\
\cline{2-3} \cline{4-5}
 & $A_{V}$ & $QoF$ & $A_{V}$ & $QoF$ & \\
\hline
0.0  & 0   & 3.3 & 0   & 3.3 & SN 1996X\\
0.16 & 0.5 & 3.1 & 0.3 & 3.1 & SN 1996X\\
0.32 & 1   & 2.8 & 0.6 & 2.9 & SN 1996X\\
0.48 & 1.5 & 2.6 & 0.9 & 2.7 & SN 1996X\\
0.64 & 2   & 2.3 & 1.2 & 2.4 & SN 1996X\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}