\begin{table}%tA.2
\caption{Results for FDF0809, values are from the fit with variable ellipticity and PA, apart from filters $J$, $K$s and $F814W$, where no fit with variable ellipticity/PA is available.}\label{tabA.2}
%\centering
\small
\begin{tabular}{cccccccccccccc}
\hline \hline
%&&&&&&&&&&&&& \\[-8pt]
Filter & $\chi^{2}_{\rm c}$ & $\chi^{2}_{\rm g}$ & $m_{\rm c}$ & $M_{\rm c}$ & $m_{\rm g}$ & $k$ & $e$ & $M_{{\rm g},k}$ & $M_{\rm g,e}$ & $r_{\rm e}$ & $r_{\rm e}$ & Flag & Resolved? \\
 (fit) & & & & & & & & & & [$''$] & [kpc] & & \\
\hline
$U$(b) & 1.656 & 1.146 & 22.52 $\pm$ 0.07 & --21.20 & 23.08 $\pm$ 0.15 & 3.5 & --3.1 & --24.12 & --21.03 & 0.19 $\pm$ 0.04 & 1.5 & bd & 3$\sigma$ \\
$U$(d) & 1.656 & 1.102 & 22.77 $\pm$ 0.06 & --20.95 & 22.83 $\pm$ 0.07 & 0.1 & --1.1 & --21.02 & --19.94 & 0.23 $\pm$ 0.01 & 1.8 & bd & 5$\sigma$ \\ 
$B$(b) & 4.321 & 2.372 & 22.85 $\pm$ 0.08 & --20.87 & 24.63 $\pm$ 0.42 & 3.4 & --2.2 & --22.52 & --20.06 & 0.21 $\pm$ 0.07 & 1.6 & d & 3$\sigma$ \\
$B$(d) & 4.321 & 2.083 & 22.87 $\pm$ 0.08 & --20.85 & 24.62 $\pm$ 0.23 & 0.9 & --1.0 & --20.02 & --19.04 & 0.24 $\pm$ 0.06 & 1.9 & d & 3$\sigma$ \\
$g$(b) & 3.173 & 1.525 & 22.90 $\pm$ 0.12 & --20.82 & 23.62 $\pm$ 0.31 & 2.4 & --1.4 & --22.52 & --21.13 & 0.20 $\pm$ 0.06 & 1.5 & bd & 3$\sigma$ \\
$g$(d) & 3.173 & 1.422 & 22.99 $\pm$ 0.43 & --20.73 & 23.54 $\pm$ 0.32 & 1.1 & --0.9 & --21.32 & --20.44 & 0.24 $\pm$ 0.05 & 1.9 & bd & 3$\sigma$ \\
$R$(b) & 25.470 & 1.700 & 23.01 $\pm$ 0.47 & --20.71 & 22.25 $\pm$ 0.27 & 1.7 & --1.2 & --23.12 & --21.93 & 0.26 $\pm$ 0.22 & 2.0 & bd & x \\
$R$(d) & 23.470 & 1.823 & 22.51 $\pm$ 0.06 & --21.21 & 22.75 $\pm$ 0.16 & 1.0 & --0.8 & --22.02 & --21.24 & 0.41 $\pm$ 0.07 & 3.2 & bd & 5$\sigma$ \\
$I$(b) & 114.999 & 6.421 & 23.11 $\pm$ 0.96 & --20.61 & 21.43 $\pm$ 0.17 & 0.8 & --1.0 & --23.12 & --22.13 & 0.26 $\pm$ 0.13 & 2.0 & d & x \\
$I$(d) & 114.999 & 2.472 & 22.47 $\pm$ 0.10 & --21.25 & 21.79 $\pm$ 0.09 & 0.3 & --0.7 & --22.22 & --21.54 & 0.32 $\pm$ 0.02 & 2.5 & d & 5$\sigma$ \\
$F814W$(b) & 59.105 & 6.919 & 22.33 $\pm$ 0.17 & --21.39 & 21.28 $\pm$ 0.10 & 0.9 & --1.1 & --23.34 & --22.25 & 0.51 $\pm$ 0.27 & 3.9 & bd & x \\
$F814W$(d) & 59.105 & 8.169 & 22.15 $\pm$ 0.09 & --21.57 & 21.86 $\pm$ 0.04 & 0.4 & --0.7 & --22.26 & --21.58 & 0.30 $\pm$ 0.03 & 2.3 & bd & 5$\sigma$ \\
$J$(b) & 4.159 & 1.846 & 27.21 $\pm$ 1.09 & --16.51 & 20.97 $\pm$ 0.07 & 0.1 & --0.9 & --22.62 & --21.73 & 0.27 $\pm$ 0.03 & 2.1 & d & 5$\sigma$ \\
$J$(d) & 4.159 & 1.702 & 23.04 $\pm$ 3.3 & --20.68 & 21.25 $\pm$ 0.16 & --0.1 & --0.4 & --22.62 & --22.24 & 0.40 $\pm$ 0.05 & 3.1 & d & 5$\sigma$ \\
$K$s(b) & 3.291 & 1.904 & 21.19 $\pm$ 1.61 & --22.53 & 19.58 $\pm$ 0.30 & --0.8 & --0.8 & --23.32 & --22.53 & 0.30 $\pm$ 0.09 & 2.3 & d & 3$\sigma$ \\
$K$s(d) & 3.291 & 1.312 & 23.68 $\pm$ 2.18 & --20.04 & 19.35 $\pm$ 0.10 & --0.8 & --0.2 & --23.62 & --23.44 & 0.45 $\pm$ 0.07 & 3.5 & d & 5$\sigma$ \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}