\begin{table}%t1
%\centering
\par
\caption{Local multi-component gas parameters used for Fig.~\ref{Fig_kz} in comparison to parameters derived from observations (Kalberla et~al. 2003).}\label{tab1}
\small \begin{tabular}{lcccc}
\hline \hline
Component&$n_{\rm fit}$&$n_{\rm obs}$&$\sigma_{\rm fit}$&$\sigma_{\rm obs}$\\
  & cm$^{-3}$  & cm$^{-3}$  & km s$^{-1}$ & km s$^{-1}$ \\
\hline
hot halo phase & .0018 & .0013 & 60.0 & 60.0  \\
neutral halo phase & .0014 & .0012 & 74.0 & 60.0 \\
\hline
DIG & .034 & .024  & 26.8 & 26.8  \\
WNM & 0.19 & 0.10 &  14.8 &  14.8  \\
CNM & 0.50 & 0.30 & 6.1  & 6.1  \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}