\begin{table}%t8
%\centering
\par
\caption{Photometric solutions for AD Boo from the EBOP code,
excluding observations from 1989.
Linear limb darkening coefficients from van Hamme (\cite{vh93})
were adopted; see Table~\ref{tab:adboo_ebop_vh}.}\label{tab:adboo_ebop_vh-1989}
\small
\begin{tabular}{lrrrr} \hline
\hline
                     &     $y$    &       $b$  &       $v$  &   $u$\\                   
\hline
$i$ ~ (\degr)       &  87.59     &   87.67    &   87.83    &  87.93\\   
                     & $\pm$13    &  $\pm$11   &  $\pm$11   & $\pm$17\\                 
\par
$r_{\rm p}$                &  0.1703    &   0.1707   &   0.1698   &  0.1698\\  
                     &  $\pm$5   &   $\pm$5  &   $\pm$4  &  $\pm$7\\                
\par
$r_{\rm s}$                &  0.1284    &   0.1284   &   0.1279   &  0.1279\\                 
\par
$k$                  &   0.754    &   0.752    &   0.753    &   0.753\\  
                     &  $\pm$6   &   $\pm$4   &   $\pm$3   &  $\pm$6 \\               
\par
$r_{\rm p} + r_{\rm s}$          &  0.2987    &   0.2991   &   0.2977   &  0.2977\\                 
\par
$J_{\rm s}/J_{\rm p}$            &  0.7339    &    0.6872  &   0.6408   &  0.6707\\
                     &  $\pm$38   &   $\pm$35 &   $\pm$35  &  $\pm$57\\
\par
$L_{\rm s}/L_{\rm p}$            &  0.4090    &    0.3809  &   0.3538   &  0.3627 \\
\par
$\sigma$ ~ (mag.)   &  0.0059    &    0.0055  &   0.0056   &  0.0091\\
\hline
\end{tabular}            
\end{table}