\begin{table}%t6
%\centering
\par
\caption{Photometric solutions for AD~Boo (all data) from the EBOP code
adopting linear limb darkening coefficients by van Hamme (\cite{vh93}).
The errors quoted for the free parameters are the $formal$ errors determined 
from the iterative least squares solution procedure.
}\label{tab:adboo_ebop_vh}
\small
\begin{tabular}{lrrrr}
\hline
\hline 
                     &     $y$    &       $b$  &       $v$  &   $u$\\                   
 \hline
$i$ ~ (\degr)       &  87.58     &   87.69    &   87.83    &  87.89\\   
                     & $\pm$12    &  $\pm$10   &  $\pm$10   & $\pm$15\\                 
\par
$r_{\rm p}$                &  0.1711    &   0.1715   &   0.1709   &  0.1713\\  
                     &  $\pm$5   &   $\pm$4  &   $\pm$4  &  $\pm$7\\                
\par
$r_{\rm s}$                &  0.1291    &   0.1292   &   0.1289   &  0.1296\\                 
\par
$k$                  &   0.754    &   0.753    &   0.754    &   0.756\\  
                     &  $\pm$5   &   $\pm$4   &   $\pm$3   &  $\pm$5 \\               
\par
$r_{\rm p} + r_{\rm s}$          &  0.3002    &   0.3007   &   0.2998   &  0.3009\\                 
\par
$u_{\rm p}$                &  0.52      &   0.61     &   0.68     &  0.65\\  
\par
$u_{\rm s}$                &  0.56      &   0.65     &   0.73     &  0.75\\ 
\par
$y_{\rm p}$                &  0.34      &   0.39     &   0.45     &  0.53\\
\par
$y_{\rm s}$                &  0.36      &   0.42     &   0.48     &  0.57\\
\par
$J_{\rm s}/J_{\rm p}$            &  0.7314    &    0.6888  &   0.6440   &  0.6775\\
                     &  $\pm$33   &   $\pm$30 &   $\pm$31  &  $\pm$48\\
\par
$L_{\rm s}/L_{\rm p}$            &  0.4079    &    0.3828  &   0.3566   &  0.3693 \\
\par
$\sigma$ ~ (mag)   &  0.0064    &    0.0063  &   0.0067   &  0.0102\\
\hline
\end{tabular}            
\end{table}