\begin{table}%t17
%\centering
\par
\caption{Photometric solutions for WZ~Oph from the EBOP code
adopting linear limb darkening coefficients by van Hamme (\cite{vh93}).
The errors quoted for the free parameters are the $formal$ errors 
determined from the iterative least squares solution procedure.}\label{tab:wzoph_ebop_vh}
\small \begin{tabular}{lrrrr} \hline
\hline 
                     &     $y$    &       $b$  &       $v$  &   $u$\\                   
\hline           
$i$ ~ (\degr)       &  89.08     &   89.09    &   89.06    &  89.11\\   
                     & $\pm$2    &  $\pm$ $2$   &  $\pm$2   & $\pm$5\\                 
\par
$r_{\rm p}$                &  0.0956    &   0.0950   &   0.0951   &  0.0949\\  
                     &  $\pm$8   &   $\pm$7  &   $\pm$7  &  $\pm$11\\                
\par
$r_{\rm s}$                &  0.0963    &   0.0963   &   0.0960   &  0.0975\\                 
\par
$k$                  &   1.008    &   1.014    &   1.009    &   1.027\\  
                     &  $\pm$16   &   $\pm$14  &   $\pm$14  &  $\pm$22 \\               
\par
$r_{\rm p} + r_{\rm s}$          &  0.1919    &   0.1913   &   0.1911   &  0.1924\\                 
\par
$u_{\rm p} = u_{\rm s}$          &  0.56      &   0.65     &   0.73     &  0.74\\                   
\par
$y_{\rm p} = y_{\rm s}$          &  0.36      &   0.42     &   0.48     &  0.57\\
\par
$J_{\rm s}/J_{\rm p}$            &  0.9878    &    0.9815  &   0.9831   &  0.9668\\
                     &  $\pm$38   &   $\pm$41 &   $\pm$46  &  $\pm$73\\
\par
$L_{\rm s}/L_{\rm p}$            &  1.0035    &    1.0102  &   1.0001   &  1.0209 \\
\par
$\sigma$ ~ (mag)   &  0.0053    &    0.0057  &   0.0065   &  0.0104\\
\hline
\end{tabular}            
\end{table}