\begin{table}%t12
%\centering
\par
\caption{Photometric solutions for VZ~Hya from the EBOP code
adopting linear limb darkening coefficients by van Hamme (\cite{vh93}).
The errors quoted for the free parameters are the $formal$ errors determined 
from the iterative least squares solution procedure.}\label{tab:vzhya_ebop_vh}
\small 
\begin{tabular}{lrrrr} \hline
\hline
                     &     $y$    &       $b$  &       $v$  &   $u$\\                   
\hline
$i$ ~ (\degr)       &  88.83     &   88.91    &   88.88    &  88.89\\   
                     & $\pm$ $6$    &  $\pm$5   &  $\pm$5   & $\pm$8\\                 
\par
$r_{\rm p}$                &  0.1142    &   0.1144   &   0.1144   &  0.1140\\  
                     &  $\pm$4   &   $\pm$3  &   $\pm$3  &  $\pm$5\\                
\par
$r_{\rm s}$                &  0.0969    &   0.0967   &   0.0969   &  0.0970\\                 
\par
$k$                  &   0.849    &   0.845    &   0.847    &   0.850\\  
                     &  $\pm$7   &   $\pm$4   &   $\pm$5   &  $\pm$8 \\               
\par
$r_{\rm p} + r_{\rm s}$          &  0.2111    &   0.2111   &   0.2113   &  0.2110\\                 
\par
$u_{\rm p}$                &  0.52      &   0.60     &   0.67     &  0.64\\                   % from vanHamme
$u_{\rm s}$                &  0.54      &   0.63     &   0.71     &  0.71\\                   % from vanHamme    
$y_{\rm p}$                &  0.34      &   0.39     &   0.44     &  0.52\\
\par
$y_{\rm s}$                &  0.35      &   0.41     &   0.47     &  0.55\\
\par
$J_{\rm s}/J_{\rm p}$            &  0.7983    &    0.7665  &   0.7306   &  0.7649\\
                     &  $\pm$20   &   $\pm$16 &   $\pm$18  &  $\pm$29\\
\par
$L_{\rm s}/L_{\rm p}$            &  0.5701    &    0.5402  &   0.5143   &  0.5364 \\
\par
$\sigma$ ~ (mag.)   &  0.0046    &    0.0040  &   0.0044   &  0.0068\\
\hline
\end{tabular}            
\end{table}