\begin{table}%tB.4
\caption{Deprojected, PSF-corrected gas density profile for
  R0049.4$-$ 2931. Central co-ordinates are 12.345959, $-$29.520634 deg.}
\label{r0049ne}
%\centering
\small
\begin{tabular}{cccc}
\hline \hline
$R_{\rm phys}$&$R_{\rm phys}/R_{500}$&$n_{\rm e}$&$\sigma_{\rm ne}$\\
kpc & & cm$^{-3}$ & cm$^{-3}$\\
\hline
4.1 & 0.005 & 0.021 & 0.0019 \\
10.1 & 0.012 & 0.014 & 0.00094 \\
16.5 & 0.020 & 0.011 & 0.00058 \\
23.0 & 0.028 & 0.0091 & 0.00036 \\
29.5 & 0.037 & 0.008 & 0.00022 \\
36.0 & 0.045 & 0.0072 & 0.00016 \\
42.5 & 0.053 & 0.0065 & 0.00015 \\
49.1 & 0.061 & 0.006 & 0.00013 \\
55.6 & 0.069 & 0.0055 & 0.00012 \\
62.1 & 0.077 & 0.0051 & 0.00012 \\
68.6 & 0.085 & 0.0047 & 0.00011 \\
75.2 & 0.093 & 0.0044 & 9.2e-05 \\
81.7 & 0.101 & 0.0041 & 8.1e-05 \\
88.2 & 0.109 & 0.0038 & 7.8e-05 \\
94.8 & 0.117 & 0.0035 & 7.6e-05 \\
101.3 & 0.125 & 0.0033 & 7.1e-05 \\
107.8 & 0.134 & 0.0031 & 6.5e-05 \\
114.4 & 0.142 & 0.0029 & 6e-05 \\
120.9 & 0.150 & 0.0027 & 5.4e-05 \\
127.4 & 0.158 & 0.0025 & 5e-05 \\
134.0 & 0.166 & 0.0024 & 4.8e-05 \\
143.8 & 0.178 & 0.0022 & 4.7e-05 \\
156.9 & 0.194 & 0.0019 & 4.3e-05 \\
170.0 & 0.210 & 0.0017 & 4.1e-05 \\
183.0 & 0.227 & 0.0016 & 3.8e-05 \\
196.1 & 0.243 & 0.0014 & 3.6e-05 \\
209.1 & 0.259 & 0.0013 & 3.2e-05 \\
222.2 & 0.275 & 0.0012 & 2.9e-05 \\
235.3 & 0.291 & 0.0011 & 2.7e-05 \\
248.3 & 0.307 & 0.001 & 2.5e-05 \\
261.4 & 0.324 & 0.00096 & 2.4e-05 \\
277.8 & 0.344 & 0.00087 & 2.2e-05 \\
297.4 & 0.368 & 0.00077 & 1.8e-05 \\
317.0 & 0.392 & 0.00069 & 1.7e-05 \\
336.6 & 0.417 & 0.00061 & 1.7e-05 \\
356.2 & 0.441 & 0.00055 & 1.5e-05 \\
375.8 & 0.465 & 0.00049 & 1.3e-05 \\
395.4 & 0.489 & 0.00044 & 1.2e-05 \\
418.3 & 0.518 & 0.00039 & 1.2e-05 \\
444.4 & 0.550 & 0.00035 & 1.2e-05 \\
470.6 & 0.583 & 0.00031 & 1.1e-05 \\
496.7 & 0.615 & 0.00028 & 9.5e-06 \\
522.8 & 0.647 & 0.00025 & 9.3e-06 \\
552.3 & 0.684 & 0.00023 & 1e-05 \\
584.9 & 0.724 & 0.0002 & 8.5e-06 \\
617.6 & 0.765 & 0.00018 & 8.5e-06 \\
650.3 & 0.805 & 0.00016 & 9e-06 \\
686.2 & 0.850 & 0.00014 & 9.1e-06 \\
755.5 & 0.935 & 0.00012 & 7.7e-06 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}