\begin{table}%tB.3
\caption{Deprojected, PSF-corrected gas density profile for
  R0020.7$-$ 2542. Central co-ordinates are 5.175512, $-$25.708040 deg.}
\label{r0020ne}
%\centering
\small
\begin{tabular}{cccc}
\hline \hline
$R_{\rm phys}$&$R_{\rm phys}/R_{500}$&$n_{\rm e}$&$\sigma_{\rm ne}$\\
kpc & & cm$^{-3}$ & cm$^{-3}$\\
\hline
5.2 & 0.005 & 0.0098 & 0.00079 \\
12.6 & 0.012 & 0.0082 & 0.00048 \\
20.7 & 0.020 & 0.0074 & 0.00035 \\
28.8 & 0.028 & 0.0069 & 0.00026 \\
37.0 & 0.035 & 0.0065 & 0.0002 \\
45.1 & 0.043 & 0.0062 & 0.00015 \\
53.3 & 0.051 & 0.0059 & 0.00012 \\
61.5 & 0.059 & 0.0057 & 0.00011 \\
69.7 & 0.067 & 0.0054 & 0.0001 \\
77.9 & 0.075 & 0.0051 & 0.0001 \\
86.1 & 0.082 & 0.0049 & 9.2e-05 \\
94.3 & 0.090 & 0.0046 & 8.1e-05 \\
102.4 & 0.098 & 0.0044 & 7.4e-05 \\
110.6 & 0.106 & 0.0041 & 7.2e-05 \\
118.8 & 0.114 & 0.0039 & 7.1e-05 \\
127.0 & 0.122 & 0.0037 & 6.9e-05 \\
135.2 & 0.129 & 0.0035 & 6.3e-05 \\
143.4 & 0.137 & 0.0033 & 6.2e-05 \\
151.6 & 0.145 & 0.0031 & 6.4e-05 \\
159.8 & 0.153 & 0.003 & 6.5e-05 \\
168.0 & 0.161 & 0.0028 & 6.1e-05 \\
180.3 & 0.172 & 0.0027 & 4.5e-05 \\
196.7 & 0.188 & 0.0025 & 4.8e-05 \\
213.1 & 0.204 & 0.0023 & 5e-05 \\
229.4 & 0.220 & 0.0022 & 3.6e-05 \\
245.8 & 0.235 & 0.0021 & 4.3e-05 \\
262.2 & 0.251 & 0.0019 & 3.2e-05 \\
278.6 & 0.267 & 0.0018 & 2.6e-05 \\
295.0 & 0.282 & 0.0017 & 2.9e-05 \\
311.3 & 0.298 & 0.0015 & 2.8e-05 \\
327.7 & 0.314 & 0.0014 & 2.4e-05 \\
348.3 & 0.333 & 0.0012 & 2.2e-05 \\
372.8 & 0.357 & 0.001 & 1.7e-05 \\
397.4 & 0.380 & 0.0009 & 2e-05 \\
422.0 & 0.404 & 0.00077 & 1.6e-05 \\
446.5 & 0.427 & 0.00066 & 1.4e-05 \\
471.1 & 0.451 & 0.00058 & 1.4e-05 \\
495.7 & 0.474 & 0.00051 & 1.3e-05 \\
524.4 & 0.502 & 0.00045 & 1.3e-05 \\
557.2 & 0.533 & 0.0004 & 9.3e-06 \\
589.9 & 0.564 & 0.00036 & 9.4e-06 \\
622.7 & 0.596 & 0.00032 & 9.3e-06 \\
655.4 & 0.627 & 0.00029 & 8.1e-06 \\
692.4 & 0.662 & 0.00026 & 7.8e-06 \\
733.3 & 0.702 & 0.00023 & 5.8e-06 \\
774.3 & 0.741 & 0.0002 & 7.5e-06 \\
815.2 & 0.780 & 0.00018 & 8.3e-06 \\
860.3 & 0.823 & 0.00015 & 6.5e-06 \\
909.5 & 0.870 & 0.00013 & 6.8e-06 \\
958.6 & 0.917 & 0.00012 & 7.4e-06 \\
1007.7 & 0.964 & 0.0001 & 7.8e-06 \\
1061.0 & 1.015 & 8.9e-05 & 7.9e-06 \\
1118.4 & 1.070 & 7.8e-05 & 7.2e-06 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}