\begin{table}%tB.25
\caption{Deprojected, PSF-corrected gas density profile for
  R2129.8$-$ 5048. Central co-ordinates are 322.427062, $-$50.816654 deg.}
\label{r2129ne}
%\centering
\small
\begin{tabular}{cccc}
\hline \hline
$R_{\rm phys}$&$R_{\rm phys}/R_{500}$&$n_{\rm e}$&$\sigma_{\rm ne}$\\
kpc & & cm$^{-3}$ & cm$^{-3}$\\
\hline
6.2 & 0.007 & 0.0047 & 0.00054 \\
12.5 & 0.014 & 0.0036 & 0.00032 \\
17.4 & 0.019 & 0.0032 & 0.00024 \\
22.4 & 0.025 & 0.003 & 0.00019 \\
27.3 & 0.030 & 0.0027 & 0.00016 \\
32.3 & 0.036 & 0.0026 & 0.00013 \\
37.2 & 0.041 & 0.0024 & 0.00012 \\
42.2 & 0.047 & 0.0023 & 0.00011 \\
47.2 & 0.052 & 0.0022 & 0.0001 \\
52.1 & 0.058 & 0.0021 & 9.5e-05 \\
57.1 & 0.063 & 0.002 & 8.6e-05 \\
62.0 & 0.069 & 0.002 & 7.6e-05 \\
67.0 & 0.074 & 0.0019 & 6.7e-05 \\
71.9 & 0.080 & 0.0018 & 5.9e-05 \\
76.9 & 0.085 & 0.0018 & 5.5e-05 \\
81.9 & 0.091 & 0.0017 & 5.6e-05 \\
86.8 & 0.096 & 0.0017 & 6e-05 \\
91.8 & 0.102 & 0.0016 & 6.4e-05 \\
96.7 & 0.107 & 0.0016 & 6.6e-05 \\
101.7 & 0.113 & 0.0015 & 6.4e-05 \\
109.2 & 0.121 & 0.0015 & 5.8e-05 \\
119.1 & 0.132 & 0.0014 & 4.6e-05 \\
129.0 & 0.143 & 0.0013 & 3.6e-05 \\
138.9 & 0.154 & 0.0013 & 3.2e-05 \\
148.8 & 0.165 & 0.0012 & 3.3e-05 \\
158.8 & 0.176 & 0.0012 & 3.5e-05 \\
168.7 & 0.187 & 0.0011 & 3.3e-05 \\
178.6 & 0.198 & 0.0011 & 2.9e-05 \\
188.5 & 0.209 & 0.0011 & 2.6e-05 \\
198.4 & 0.220 & 0.001 & 2.4e-05 \\
210.9 & 0.234 & 0.00098 & 2.5e-05 \\
225.7 & 0.251 & 0.00094 & 2.5e-05 \\
240.6 & 0.267 & 0.00089 & 2.3e-05 \\
255.5 & 0.284 & 0.00085 & 2.2e-05 \\
270.4 & 0.300 & 0.0008 & 1.9e-05 \\
285.3 & 0.317 & 0.00074 & 1.8e-05 \\
300.1 & 0.333 & 0.00069 & 1.5e-05 \\
317.5 & 0.353 & 0.00064 & 1.3e-05 \\
337.4 & 0.375 & 0.00059 & 1.2e-05 \\
357.2 & 0.397 & 0.00055 & 1.3e-05 \\
377.0 & 0.419 & 0.00052 & 1.3e-05 \\
396.9 & 0.441 & 0.00049 & 1.1e-05 \\
419.2 & 0.465 & 0.00047 & 9.5e-06 \\
444.0 & 0.493 & 0.00044 & 9.8e-06 \\
468.8 & 0.521 & 0.00041 & 8.8e-06 \\
493.6 & 0.548 & 0.00039 & 7.5e-06 \\
520.9 & 0.578 & 0.00036 & 7e-06 \\
550.7 & 0.611 & 0.00032 & 7.5e-06 \\
580.4 & 0.644 & 0.00029 & 6.5e-06 \\
610.2 & 0.678 & 0.00027 & 6.1e-06 \\
642.4 & 0.713 & 0.00024 & 6.2e-06 \\
677.2 & 0.752 & 0.00021 & 5.7e-06 \\
711.9 & 0.790 & 0.00019 & 6e-06 \\
749.1 & 0.832 & 0.00017 & 6.8e-06 \\
788.8 & 0.876 & 0.00015 & 6.9e-06 \\
841.0 & 0.934 & 0.00013 & 6.1e-06 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}