\begin{table}%tB.14
\caption{Deprojected, PSF-corrected gas density profile for
  R0958.3$-$ 1103. Central co-ordinates are 149.592957, $-$11.064354 deg.}
\label{r0958ne}
%\centering
\small
\begin{tabular}{cccc}
\hline \hline
$R_{\rm phys}$&$R_{\rm phys}/R_{500}$&$n_{\rm e}$&$\sigma_{\rm ne}$\\
kpc & & cm$^{-3}$ & cm$^{-3}$\\
\hline
5.9 & 0.006 & 0.057 & 0.0043 \\
14.5 & 0.013 & 0.034 & 0.002 \\
23.8 & 0.022 & 0.025 & 0.0011 \\
33.1 & 0.031 & 0.02 & 0.00059 \\
42.5 & 0.039 & 0.017 & 0.00039 \\
51.9 & 0.048 & 0.014 & 0.00044 \\
61.3 & 0.057 & 0.012 & 0.00044 \\
70.7 & 0.066 & 0.011 & 0.00036 \\
80.2 & 0.074 & 0.0093 & 0.0003 \\
89.6 & 0.083 & 0.0082 & 0.00026 \\
99.0 & 0.092 & 0.0073 & 0.00024 \\
108.4 & 0.101 & 0.0066 & 0.00022 \\
117.8 & 0.109 & 0.006 & 0.00018 \\
127.2 & 0.118 & 0.0056 & 0.00017 \\
136.7 & 0.127 & 0.0051 & 0.00017 \\
146.1 & 0.136 & 0.0048 & 0.00017 \\
155.5 & 0.144 & 0.0044 & 0.00015 \\
164.9 & 0.153 & 0.0041 & 0.00014 \\
174.3 & 0.162 & 0.0038 & 0.00014 \\
183.7 & 0.171 & 0.0035 & 0.00013 \\
193.2 & 0.179 & 0.0033 & 0.00012 \\
207.4 & 0.192 & 0.003 & 0.00011 \\
226.2 & 0.210 & 0.0026 & 9.2e-05 \\
245.0 & 0.227 & 0.0023 & 9.5e-05 \\
263.9 & 0.245 & 0.002 & 8e-05 \\
282.7 & 0.262 & 0.0018 & 6.1e-05 \\
301.6 & 0.280 & 0.0016 & 6.1e-05 \\
320.4 & 0.297 & 0.0015 & 6.2e-05 \\
339.2 & 0.315 & 0.0013 & 5.2e-05 \\
358.1 & 0.332 & 0.0012 & 4.3e-05 \\
376.9 & 0.350 & 0.0011 & 4.5e-05 \\
400.5 & 0.372 & 0.00096 & 4.7e-05 \\
428.8 & 0.398 & 0.00083 & 4.2e-05 \\
457.0 & 0.424 & 0.00072 & 3.6e-05 \\
485.3 & 0.450 & 0.00063 & 3.3e-05 \\
513.6 & 0.477 & 0.00055 & 3.2e-05 \\
541.8 & 0.503 & 0.00048 & 3e-05 \\
570.1 & 0.529 & 0.00041 & 2.9e-05 \\
603.1 & 0.560 & 0.00035 & 2.7e-05 \\
640.8 & 0.595 & 0.0003 & 2.5e-05 \\
678.5 & 0.630 & 0.00026 & 2.4e-05 \\
720.9 & 0.669 & 0.00022 & 2.5e-05 \\
782.4 & 0.726 & 0.00018 & 2.4e-05 \\
843.4 & 0.783 & 0.00015 & 2.2e-05 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}