\begin{table}%tB.11
\caption{Deprojected, PSF-corrected gas density profile for
  R0616.8$-$ 4748. Central co-ordinates are 94.215797, $-$47.794964 deg.}
\label{r0616ne}
%\centering
\small
\begin{tabular}{cccc}
\hline \hline
$R_{\rm phys}$&$R_{\rm phys}/R_{500}$&$n_{\rm e}$&$\sigma_{\rm ne}$\\
kpc & & cm$^{-3}$ & cm$^{-3}$\\
\hline
4.4 & 0.005 & 0.015 & 0.001 \\
10.7 & 0.011 & 0.0098 & 0.00044 \\
17.6 & 0.019 & 0.0076 & 0.00027 \\
24.5 & 0.026 & 0.0062 & 0.0002 \\
31.4 & 0.033 & 0.0051 & 0.00016 \\
38.3 & 0.041 & 0.0042 & 0.00012 \\
45.3 & 0.048 & 0.0035 & 8.7e-05 \\
52.2 & 0.056 & 0.0029 & 7e-05 \\
59.2 & 0.063 & 0.0026 & 6.6e-05 \\
66.1 & 0.070 & 0.0024 & 6.5e-05 \\
73.0 & 0.078 & 0.0024 & 6.3e-05 \\
80.0 & 0.085 & 0.0024 & 6e-05 \\
86.9 & 0.093 & 0.0023 & 5.4e-05 \\
93.9 & 0.100 & 0.0023 & 4.9e-05 \\
100.8 & 0.107 & 0.0022 & 4.4e-05 \\
107.8 & 0.115 & 0.0021 & 4e-05 \\
114.7 & 0.122 & 0.002 & 3.6e-05 \\
121.7 & 0.130 & 0.0019 & 3.2e-05 \\
128.7 & 0.137 & 0.0017 & 3e-05 \\
135.6 & 0.144 & 0.0017 & 3.3e-05 \\
142.6 & 0.152 & 0.0016 & 3.5e-05 \\
153.0 & 0.163 & 0.0016 & 3.4e-05 \\
166.9 & 0.178 & 0.0015 & 2.8e-05 \\
180.8 & 0.193 & 0.0015 & 2.6e-05 \\
194.7 & 0.207 & 0.0014 & 2.3e-05 \\
208.6 & 0.222 & 0.0013 & 2.2e-05 \\
222.5 & 0.237 & 0.0012 & 2.1e-05 \\
236.4 & 0.252 & 0.0011 & 2e-05 \\
250.4 & 0.267 & 0.001 & 2.1e-05 \\
264.3 & 0.281 & 0.00097 & 2.1e-05 \\
278.2 & 0.296 & 0.00092 & 1.7e-05 \\
295.6 & 0.315 & 0.00086 & 1.6e-05 \\
316.4 & 0.337 & 0.00078 & 1.7e-05 \\
337.3 & 0.359 & 0.00074 & 1.7e-05 \\
358.1 & 0.381 & 0.0007 & 1.4e-05 \\
379.0 & 0.404 & 0.00064 & 1.1e-05 \\
399.9 & 0.426 & 0.0006 & 1.1e-05 \\
420.7 & 0.448 & 0.00058 & 1.1e-05 \\
445.1 & 0.474 & 0.00055 & 1.3e-05 \\
472.9 & 0.504 & 0.00048 & 9.6e-06 \\
500.7 & 0.533 & 0.00045 & 1e-05 \\
528.5 & 0.563 & 0.00043 & 1.2e-05 \\
556.3 & 0.592 & 0.0004 & 7.3e-06 \\
587.6 & 0.626 & 0.00035 & 7.6e-06 \\
622.4 & 0.663 & 0.00029 & 6.8e-06 \\
657.2 & 0.700 & 0.00026 & 6.4e-06 \\
691.9 & 0.737 & 0.00024 & 6e-06 \\
730.2 & 0.778 & 0.00022 & 5.9e-06 \\
771.9 & 0.822 & 0.00019 & 5.6e-06 \\
813.6 & 0.866 & 0.00016 & 5.6e-06 \\
855.3 & 0.911 & 0.00014 & 6.2e-06 \\
900.6 & 0.959 & 0.00012 & 6.4e-06 \\
949.2 & 1.011 & 0.00011 & 6.3e-06 \\
997.9 & 1.063 & 9.6e-05 & 6.1e-06 \\
1050.1 & 1.118 & 8.5e-05 & 5.7e-06 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}